Objetivo

La configuración de hora permite al usuario cambiar automáticamente o manualmente la hora en el router y contabilizar el horario de verano (DTS).  El objetivo de este artículo es explicar cómo configurar los parámetros de tiempo en el RV110W.

Dispositivos aplicables

· RV110W

Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración web para elegir Administration > Time Settings. Se abre la página Time Settings:

Paso 2. Seleccione una zona horaria en la lista desplegable del campo Zona horaria.

Para establecer la hora automáticamente

Esta función permite al usuario ajustar el tiempo automáticamente con la opción de horario de verano.

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Auto en el campo Definir fecha y hora.

Paso 2. Marque la casilla de verificación para activar DTS en el campo Ajustar para horario de verano.

Paso 3. Haga clic en el botón de opción de la opción DTS deseada. Las opciones son las siguientes:

- Por fecha: establece DTS para que se produzca entre dos fechas específicas.

- Recurrente: establece el DTS entre dos días de dos meses diferentes (es decir, el primer domingo de marzo).

Nota: Si elige el botón de opción Recurrente, vaya directamente al Paso 5.

Paso 4. Si elige el botón de opción Por fecha, establezca la fecha y hora de inicio deseadas en los campos Mes, Día y Hora de la fila Desde . A continuación, establezca la fecha y hora de finalización en los campos Mes, Día y Hora en la fila A.

Paso 5. Si elige el botón de opción Recurrente, establezca el día y la hora de inicio deseados en los campos Mes, Semana, Día y Hora de la fila Desde. A continuación, establezca el día y la hora de finalización en los campos Mes, Semana, Día y Hora de la fila A.

Paso 6. Seleccione el número de minutos que DTS debe compensar la hora actual de la lista desplegable en el campo Diurno de desplazamiento de ahorro de luz.

Paso 7. Haga clic en el botón de opción de la opción deseada en el campo Servidor NTP. Las opciones son las siguientes:

- Usar valor predeterminado: utilice el servidor predeterminado de Network Time Protocol para establecer el reloj.

- Servidor NTP definido por el usuario: introduzca manualmente un servidor Network Time Protocol .

Nota: Si hace clic en el botón de opción Servidor NTP definido por el usuario, introduzca una o dos direcciones IP o nombres de sitio web en los campos 1 y 2 para que los servidores establezcan el reloj.

Paso 8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o Cancelar para descartarlos.

Para establecer la hora manualmente

Esta función permite al usuario establecer manualmente la hora.

Paso 1. Haga clic en el botón de opción Manual en el campo Definir fecha y hora.

Paso 2. Seleccione la fecha y hora deseadas en los campos Año, Mes, Día y Hora de la fila Introducir fecha y hora .

Paso 3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios o Cancelar para descartarlos.