Objetivo

Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que le ayudan a supervisar, administrar y configurar fácilmente los dispositivos de red de Cisco de las series 100 a 500, como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos (WAP), mediante el explorador web. También le notifica sobre el dispositivo y las notificaciones de soporte de Cisco, como la disponibilidad de nuevo firmware, el estado del dispositivo, las actualizaciones de la configuración de red y cualquier dispositivo Cisco conectado que ya no esté en garantía o cubierto por un contrato de soporte.

FindIT Network Management es una aplicación distribuida que consta de dos componentes o interfaces independientes: una o varias sondas denominadas FindIT Network Probe y un solo administrador denominado FindIT Network Manager.

Una instancia de la sonda de red FindIT instalada en cada sitio de la red realiza el descubrimiento de la red y se comunica directamente con cada dispositivo de Cisco. En una red de sitio único, puede optar por ejecutar una instancia independiente de la sonda de red FindIT. Sin embargo, si la red está compuesta por varios sitios, puede instalar FindIT Network Manager en una ubicación conveniente y asociar cada sonda al administrador. Desde la interfaz del administrador, puede obtener una vista de alto nivel del estado de todos los sitios de la red y conectarse a la sonda instalada en un sitio determinado cuando desee ver información detallada para ese sitio.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo instalar y configurar FindIT Network Manager y FindIT Network Probe en Microsoft Hyper-V Manager.

Instalar FindIT Network Manager en Microsoft Hyper-V Manager

Instalación del switch virtual en Microsoft Hyper-V Manager

Siga estos pasos para implementar la imagen de máquina virtual (VM) de disco duro virtual (VHD) en Microsoft Hyper-V Manager.

Paso 1. Inicie el Administrador de Hyper-V en el servidor o equipo de Windows.

Nota: En este ejemplo, se utiliza Windows 10.

Paso 2. Elija Virtual Switch Manager.

Paso 3. En el área Switches virtuales, haga clic en Nuevo switch de red virtual para agregar un switch virtual.

Paso 4. En el lado izquierdo de la ventana, ingrese el nombre del switch virtual en el campo Nombre.

Nota: En este ejemplo, se utiliza el switch virtual Intel.

Paso 5. Haga clic en Red externa y luego elija un adaptador de la lista desplegable.

Nota: En este ejemplo, se elige la conexión de red Gigabit Intel(R) 82579LM.

Paso 6. Asegúrese de que la casilla de verificación Permitir que el sistema operativo de administración comparta este adaptador de red esté marcada. Esto significa que el sistema operativo de administración tendrá acceso al adaptador de red físico seleccionado.

Paso 7. Haga clic en Aplicar y luego haga clic en Aceptar.

El nuevo switch virtual debe mostrarse en el área Switches virtuales.

Instale FindIT Network Manager mediante Microsoft Hyper-V Manager

Siga estos pasos para implementar la imagen de máquina virtual (VM) de disco duro virtual (VHD) en Microsoft Hyper-V Manager.

Paso 1. Descargue la imagen de VM de VHD de FindIT Network Manager desde el sitio de Cisco Small Business y, a continuación, extráigala en la ubicación que prefiera.

Paso 2. En el Administrador de Hyper-V, haga clic en Acción > Importar máquina virtual.

Paso 3. Haga clic en Examinar y busque el archivo VHD descargado en el Paso 1.

Paso 4. Desplácese por la carpeta FindITNetworkManager y, a continuación, haga clic en Seleccionar carpeta.

Paso 5. Haga clic en Next (Siguiente).

Paso 6. Haga clic en Siguiente de nuevo.

Paso 7. Haga clic en Copiar la máquina virtual (crear un nuevo ID único) y luego haga clic en Siguiente.

Paso 8. Haga clic en Next para almacenar la VM en la ubicación especificada.

Nota: También puede activar la casilla de verificación Almacenar la máquina virtual en una ubicación diferente para cambiar la ubicación especificada.

Paso 9. Haga clic en Siguiente de nuevo.

Paso 10. Revise la descripción y haga clic en Finalizar.

Nota: El administrador de red FindIT se mostrará en la lista de máquinas virtuales una vez que se haya implementado correctamente.

Paso 11. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Connect para abrir la consola de la máquina virtual.

Paso 12. Haga clic en la nueva máquina virtual y, a continuación, haga clic en Acción > Inicio para encender la máquina virtual.

Ahora debería haber implementado la VM FindIT Network Manager en Microsoft Hyper-V Manager.

Configuración del administrador de red FindIT implementado

Una vez que se haya completado la implementación de FindIT Network Manager utilizando su máquina virtual preferida, siga los pasos que se indican a continuación para configurar la máquina virtual.

Paso 1. Inicie sesión en la consola utilizando el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: Cisco/Cisco.

Paso 2. Cuando se le pida que cambie la contraseña de la cuenta de cisco, introduzca la contraseña actual.

Paso 3. Introduzca y vuelva a escribir la nueva contraseña para la cuenta de cisco.

Se mostrarán la dirección IP DHCP y la dirección GUI de administración.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP de FindIT Network Manager es 192.168.1.101 y la dirección de la GUI de administración es https://192.168.1.101.

Paso 4. Ingrese el comando sudo config_vm para iniciar el asistente de configuración inicial.

Paso 5. Introduzca la contraseña para sudo. La contraseña predeterminada es cisco. Si lo ha cambiado, introduzca la nueva contraseña.

Paso 6. Ingrese y para Sí o n para No en el asistente de configuración para configurar el nombre de host, la red, el servidor NTP y la zona horaria.

Paso 7. (Opcional) Si se especifica DHCP al configurar la red, ingrese el comando ifconfig para verificar la dirección IP asignada y recordarla. También se puede configurar una IP estática.

Ahora debería haber completado la instalación de FindIT Network Manager en su máquina virtual.

Para aprender a acceder y configurar los parámetros iniciales de FindIT Network Manager, haga clic aquí para obtener instrucciones.

Instalación de FindIT Network Probe en Microsoft Hyper-V Manager

Instalación de la sonda de red FindIT

Siga estos pasos para implementar la imagen de VM VHD en Microsoft Hyper-V Manager.

Paso 1. Descargue la imagen de VM FindIT Network Probe VHD del sitio Cisco Small Business.

Paso 2. Inicie el Administrador de Hyper-V en el servidor o equipo de Windows.

Nota: En este ejemplo, se utiliza Windows 10.

Paso 3. En el Administrador de Hyper-V, haga clic en Acción > Importar máquina virtual.

Paso 4. Haga clic en Examinar y busque el archivo VHD descargado en el Paso 1.

Paso 5. Desplácese por la carpeta FindITNetworkProb y haga clic en Seleccionar carpeta.

Paso 6. Haga clic en Next (Siguiente).

Paso 7. Haga clic en Siguiente de nuevo.

Paso 8. Haga clic en Copiar la máquina virtual (crear un nuevo ID único) y luego haga clic en Siguiente.

Paso 9. Haga clic en Next para almacenar la VM en la ubicación especificada.

Nota: También puede activar la casilla de verificación Almacenar la máquina virtual en una ubicación diferente para cambiar la ubicación especificada.

Paso 10. Haga clic en Siguiente de nuevo.

Paso 11. Revise la descripción y haga clic en Finalizar.

Paso 12. Haga clic con el botón derecho del ratón en la máquina virtual y, a continuación, haga clic en Connect para abrir la consola de la máquina virtual.

Paso 13. Haga clic en la nueva máquina virtual y, a continuación, haga clic en Acción > Inicio para encender la máquina virtual.

Configuración de la sonda de red FindIT implementada

Una vez finalizada la implementación, siga estos pasos para configurar la máquina virtual.

Paso 1. Inicie sesión en la consola utilizando el nombre de usuario y la contraseña predeterminados: Cisco/Cisco.

Se le solicitará que cambie la contraseña de la cuenta de cisco. Se mostrarán la dirección IP DHCP y la dirección GUI de administración.

Nota: En este ejemplo, la dirección IP de la sonda de red FindIT es 192.168.1.102.

Paso 2. Introduzca y vuelva a escribir la nueva contraseña para la cuenta de cisco.

Paso 3. (Opcional) Ingrese el comando ifconfig para encontrar la dirección IP de la sonda de red FindIT.

Ahora debería haber configurado FindIT Network Probe en su equipo.

Para aprender a acceder y configurar los parámetros iniciales de la sonda de red FindIT, haga clic aquí para obtener instrucciones. Para saber cómo asociar la sonda de red FindIT al administrador de red FindIT, haga clic aquí para obtener instrucciones.