Objetivo

La aplicación Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que le ayudan a supervisar y gestionar sus dispositivos de la serie 100 a 500 de Cisco en la red de forma cómoda a través de su navegador web. Cuando se implementa correctamente, detecta automáticamente la red y le permite configurar y supervisar dispositivos como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos de Cisco conectados a la red. También le solicita actualizaciones de firmware, así como garantía del dispositivo y cobertura del contrato de soporte.

Este artículo pretende mostrarle los requisitos del sistema para FindIT Network Manager y FindIT Network Probe.

Requisitos del sistema

El administrador de red FindIT y la sonda de red FindIT se distribuyen como imágenes de máquina virtual. Para ejecutar estas plataformas, debe cumplir los siguientes requisitos.

Administrador de redes FindIT

- Hipervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versión 10.0 o posterior

- Oracle VM VirtualBox versión 5.0.2 o posterior

- Cualquiera de los siguientes productos de VMware.

- ESXi versión 5.5 o posterior

- Fusion versión 7 o superior

- Estación de trabajo versión 12 o superior

- Unidad de procesamiento central (CPU): 1 arquitectura Intel de 64 bits

- Memoria: 2 GB

- Espacio en disco: 20 GB

- Exploradores: FindIT Network Probe se administra a través de una interfaz de usuario web. Para utilizar esta interfaz, el explorador debe ser cualquiera de los siguientes:

- Apple Safari versión 9

- Google Chrome versión 52

- Microsoft Edge versión 38

- Microsoft Internet Explorer versión 11

- Mozilla Firefox versión 48

- Red: su red debe configurarse para permitir que la sonda de red FindIT establezca la conectividad del protocolo de control de transmisión (TCP) al administrador de red FindIT.

Buscar sonda de red de IT

- Hipervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versión 10.0 o posterior

- Oracle VM VirtualBox versión 5.0.2 o posterior

- Cualquiera de los siguientes productos de VMware:

- ESXi versión 5.5 o posterior

- Fusion versión 7 o superior

- Estación de trabajo versión 12 o superior

- Unidad de procesamiento central (CPU): 1 arquitectura Intel de 64 bits

- Memoria: 512 MB

- Espacio en disco: 2 GB

- Exploradores: FindIT Network Probe se administra a través de una interfaz de usuario web. Para utilizar esta interfaz, el explorador debe ser cualquiera de los siguientes:

- Apple Safari versión 9

Nota: Asegúrese de que, al utilizar el explorador Safari, los certificados presentados por FindIT Network Probe estén configurados en Confianza Siempre. De lo contrario, ciertas funciones como Discovery y Panel que dependen del uso de websockets seguros fallarán. Esta limitación sólo se aplica al navegador web Safari.

- Google Chrome versión 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer versión 11

- Mozilla Firefox versión 48

- Dispositivos de red: una instancia de la sonda de red FindIT instalada en cada sitio de la red realiza la detección de red y se comunica directamente con cada dispositivo. Para la supervisión y la accesibilidad, los dispositivos de red deben cumplir los siguientes requisitos.

- Los dispositivos deben ser de la serie 100 a 500 de Cisco y deben tener el servicio Bonjour habilitado en ellos.

- Los dispositivos deben estar en la misma subred que el equipo que ejecuta la sonda de red FindIT o estar conectados directamente a un dispositivo administrado al que se pueda acceder a través de TCP/IP.