Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Configuración de la red

Configuración del solicitante de IGMP N5k

Configuración del solicitante IGMP de UCS

Verificación

Verificación en el N1kV

Verificación en UCS

Verificación del N5k

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar y solucionar problemas de multidifusión de capa 2 (L2) para máquinas virtuales (VM) tras la configuración de Cisco Unified Computing System (UCS), switches Nexus de Cisco serie 1000V (N1kV) y switches Nexus de Cisco serie 5000 (N5k).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Aspectos básicos de la multidifusión

- Cisco UCS

- N1kV

- N5k

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch Nexus de Cisco serie 5020 versión 5.0(3)N2(2a)

- Cisco UCS versión 2.1(1d)

- Servidor blade Cisco UCS B200 M3 con tarjeta de interfaz virtual (VIC) 1240 de Cisco

- vSphere 5.1 (ESXi y vCenter)

- Cisco N1kV versión 4.2(1)SV2(1.1a)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier comando o configuración de captura de paquetes.

Antecedentes

La multidifusión se diseñó inicialmente para utilizar la funcionalidad de capa 3 (L3), donde varios hosts de una red se suscriben a una dirección de multidifusión. La nueva tendencia es utilizar la funcionalidad de multidifusión de L2, donde el tráfico fluye entre las VM que participan en una aplicación de multidifusión a través de hosts en la misma VLAN. Este tráfico multicast se mantiene dentro del mismo dominio L2 y no necesita un router.

Cuando no hay ningún router de multidifusión en la VLAN que origina las consultas, debe configurar un consultor de snooping del protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP) para enviar consultas de pertenencia. La indagación IGMP se habilita de forma predeterminada en UCS, N1kV y N5k. Puede habilitar el consultor de indagación IGMP en UCS o N5k, según el alcance de la multidifusión L2. Si hay receptores multicast fuera de UCS, configure el consultor de snooping en el N5k.

Cuando se habilita un solicitante de indagación IGMP, envía consultas IGMP periódicas que activan los mensajes de informe IGMP de los hosts que desean recibir tráfico de multidifusión IP. La indagación IGMP escucha estos informes IGMP para establecer el reenvío adecuado.

El software de indagación IGMP examina los mensajes de protocolo IGMP dentro de una VLAN para detectar las interfaces que están conectadas a hosts u otros dispositivos interesados en recibir este tráfico. Con la información de la interfaz, el snooping de IGMP puede reducir el consumo de ancho de banda en un entorno LAN de acceso múltiple para evitar una inundación de toda la VLAN. La función de indagación IGMP realiza un seguimiento de los puertos que están conectados a los routers con capacidad multicast para ayudar a administrar el reenvío de los informes de afiliación IGMP. Además, el software de indagación IGMP responde a las notificaciones de cambio de topología.

Configurar

Utilice esta sección para configurar la multidifusión L2 para VM.

Configuración de la red

A continuación se muestran algunas notas importantes sobre la configuración de la red en este ejemplo:

- UCS se conecta a un N5k a través de un canal de puerto virtual (vPC).

- El sistema operativo (OS) instalado en ambos hosts es VMware ESXi 5.1. Cada host tiene VM con sistemas operativos de invitado de Microsoft Windows 2012.

- El origen de la multidifusión es MCAST VM (dirección IP 172.16.16.226) en la dirección IP del host 172.16.16.222 (UCS Blade 1/5), que envía tráfico a la dirección IP de multidifusión 239.14.14.14.

- Los receptores de multidifusión son VM AD-1 (dirección IP 172.16.16.224) en la dirección IP del host 172.16.16.220 (UCS Blade 1/6) y PRUEBA VM (dirección IP 172.16.16.228) en la dirección IP del host 172.16.16.222 (UCS Blade 1/5).

- El solicitante de indagación IGMP se configura en el N5k con una dirección IP de 172.16.16.2, y también en el UCS con una dirección IP de 172.16.16.233.

No es necesario configurar dos consultores en la misma VLAN (16). Si hay receptores multicast fuera de UCS, configure el consultor de snooping en el N5k. Si el tráfico multidifusión se encuentra dentro del dominio UCS, cree el consultor de snooping en Cisco Unified Computing System Manager (UCSM).

Nota: El solicitante de IGMP N5k se elige según RFC 4605, que explica el proceso de elección del consultor.

Configuración del solicitante de IGMP N5k

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un consultor IGMP en un N5k:

vlan 16

ip igmp snooping querier 172.16.16.2

!

int vlan 16

ip address 172.16.16.2/24

no shut

La dirección IP del consultor no necesita ser para una interfaz conmutada-virtual, y puede ser una dirección IP diferente dentro de la misma subred de VLAN 16.

Nota: Consulte la sección Configuración de Indagación IGMP de la Guía de Configuración del Software NX-OS de Cisco Nexus serie 5000 para obtener información sobre cómo configurar el solicitante IGMP para su versión específica.

Configuración del solicitante IGMP de UCS

Complete estos pasos para configurar el solicitante IGMP para UCS:

1. Cree una nueva política multicast bajo la pestaña LAN de UCSM, como se muestra aquí:

2. Aplicación de la política multicast N1k-MCAST a VLAN 16:

3. Para el N1kV, confirme que la indagación IGMP esté habilitada en la VLAN 16 (que está habilitada de forma predeterminada). No se debe realizar ninguna configuración en un N1kV para soportar la multidifusión básica de L2.

Nota: Se utiliza un reproductor multimedia de cliente VideoLAN (VLC) para demostrar la multidifusión. Para obtener más detalles sobre cómo utilizar un reproductor VLC para la transmisión de multidifusión, refiérase al artículo Cómo utilizar el reproductor de medios VLC para transmitir vídeo multidifusión .

Verificación

Utilice esta sección para verificar que su configuración funciona correctamente.

Verificación en el N1kV

Verifique que los receptores multicast TEST VM y AD-1 VM se hayan unido al flujo multicast 239.14.14.14, desde el cual MCAST VM origina el tráfico. Esta imagen muestra que el receptor multicast TEST VM recibe el flujo:

El resultado de la indagación N1kV muestra la dirección de grupo y las venas del receptor de multidifusión, no el Veth de la máquina virtual que origina el tráfico de multidifusión (como se esperaba):

Esta salida N1kV muestra los puertos activos para multicast y el solicitante IGMP:

En el nivel de host, puede verificar que las VM que participan reciben tráfico multicast. Esta salida muestra la VM AD-1, que se encuentra en el Módulo 3 del Módulo supervisor virtual (VSM):

Esta salida muestra la VM TEST, que se encuentra en el Módulo 4 del VSM:

Verificación en UCS

Esta salida de UCS muestra los puertos activos para multicast y la dirección de grupo:

Este resultado de indagación de UCS para VLAN 16 verifica que el solicitante esté configurado en UCSM y N5k, y muestra que sólo el consultor en el N5k está actualmente activo (como se esperaba):

Verificación del N5k

En el N5k, confirme que la dirección de grupo de multidifusión 239.14.14.14 y el canal de puerto activo están conectados a las Fabric Interconnects (FI) de UCS:

Troubleshoot

Esta sección proporciona información que puede utilizar para resolver problemas de su configuración.

Esta es una lista de advertencias básicas sobre multicast en el dominio L2:

- Si la indagación IGMP no está habilitada en el switch, el tráfico multicast se transmite dentro del dominio L2.

- Si la indagación IGMP está habilitada, un consultor debe ejecutarse en los switches de link ascendente en la VLAN que contienen orígenes y receptores de multicast.

- Si no hay ningún consultor IGMP en la VLAN, el N1kV y el UCS no reenvían el multicast. Esta es la configuración errónea más común que se ha visto en los casos de Cisco Technical Assistance Center (TAC).

- De forma predeterminada, la indagación IGMP se habilita tanto en el N1kV como en el UCS.

- Con las versiones 2.1 y posteriores de UCS, la indagación IGMP se puede habilitar o inhabilitar por VLAN, y el consultor IGMP se puede configurar en el nivel UCS.