Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuración de CLI

Configuración de la interfaz gráfica para el usuario

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar un canal de puerto ascendente en servidores Cisco UCS.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento de los canales de puerto antes de intentar esta configuración.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Unified Computing Systems (UCS).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

La configuración del canal de puerto de UCS se establece estáticamente en modo de protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) activo. Esta configuración no se puede modificar; por lo tanto, todas las configuraciones de canal de puerto ascendente deben adherirse al modo LACP activo también. Alternativamente, puede configurar los puertos de switch ascendentes para el modo LACP pasivo.

Configuración de CLI

A continuación se muestra un ejemplo de la configuración de la interfaz UCS que no se puede modificar:

UCS1-B(nxos)# show run interface eth1/19

!Command: show running-config interface Ethernet1/19

!Time: Fri Oct 12 20:25:59 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface Ethernet1/19

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

channel-group 100 mode active

no shutdown

Esta es la configuración de la interfaz de canal de puerto:

UCS1-B(nxos)# show run interface po100

!Command: show running-config interface port-channel100

!Time: Fri Oct 12 20:21:19 2012

version 5.0(3)N2(2.11)

interface port-channel100

description U: Uplink

switchport mode trunk

pinning border

switchport trunk allowed vlan 1,107,110-111,115,119,

168,175,179,183,200-201,279,283,379,383,555-556

speed 10000

Puede ejecutar el comando show interface en el canal de puerto para mostrar los miembros del canal de puerto:

UCS1-B(nxos)# show interface po100

port-channel100 is up

Hardware: Port-Channel, address: 000d.eccd.665a (bia 000d.eccd.665a)

Description: U: Uplink

MTU 1500 bytes, BW 20000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA

Port mode is trunk

full-duplex, 10 Gb/s

Beacon is turned off

Input flow-control is off, output flow-control is off

Switchport monitor is off

EtherType is 0x8100

Members in this channel: Eth1/19, Eth1/20

El canal de puerto ascendente debe ser LACP para que coincida con la configuración de UCS. Puede haber otras configuraciones, pero (como mínimo) debería ver esta configuración:

5k# show run int eth1/3

!Command: show running-config interface Ethernet1/3

!Time: Sat Oct 13 00:30:51 2012

version 5.1(3)N2(1)

interface Ethernet1/3

switchport mode trunk

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 100 mode active

Observe el tronco de borde del tipo de puerto del árbol de expansión en los dispositivos NXOS. Esta configuración asegura que, si un link se inestabiliza, el puerto se reactiva inmediatamente. En una situación de falla, es importante que los puertos de switch ascendentes no se muevan a través de los estados STP, que prolongan el tiempo de inactividad. Para obtener más información sobre este comando, consulte borde de tipo de puerto de árbol de expansión.

El equivalente de Cisco IOS de este comando es spanning-tree portfast trunk.

Si desea más información, consulte estos documentos:

- Guía de Configuración del Software del Switch Multicapa Catalyst 3550

- STP puede causar una pérdida temporal de conectividad de red cuando se produce un evento de failover o failback (1003804)

Nota: Use la Command Lookup Tool (clientes registrados solamente) para obtener más información sobre los comandos usados en esta sección.

Configuración de la interfaz gráfica para el usuario

1. Cree la interfaz de canal de puerto.

2. Seleccione los puertos y haga clic en la flecha doble para agregarlos al canal de puerto.

3. Después de hacer clic en Finalizar, el canal de puerto aparece como inactivo mientras el LACP negocia con el switch ascendente.

Si el switch ascendente se configura correctamente, el estado general pasa a un estado Up.

Troubleshoot

- Un canal de puerto no se activará si la velocidad es diferente en ambos lados. Esta es una configuración errónea común.

- Es posible que deba activar todos los links individualmente primero y verificar los puertos vecinos. Utilice show cdp neighbor para verificar los puertos vecinos.