Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Diagrama de la red

Convenciones

Tarea principal

1. Firmwares de la transferencia directa de Cisco.com

Administración de firmware del 2.1 con el GUI

2.2 Administración de firmware con el CLI

Verificación

Troubleshooting

Información Relacionada

Introducción

Este documento presenta algunos consejos comunes para simplificar su proceso diario de administración del firmware.

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted:

- Tenga un conocimiento sobre el funcionamiento del software y del soporte físico de la cuchilla del servidor de Cisco UCS.

- Sea familiar con el GUI del encargado UCS.

- Entienda el impacto y las implicaciones de los diversos comandos descritos en este documento

- Sea familiar con los componentes y la topología UCS. Refiera al diagrama para una solución típica

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco UCS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos usados en este documento comenzaron con una configuración de valor por defecto. Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Diagrama de la red

Miradas típicas de una topología de Cisco UCS algo similar:

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Tarea principal

1. Firmwares de la transferencia directa de Cisco.com

Complete estos pasos:

1. Navegue al homepage del centro interruptor y seleccione una categoría de producto.

2. Elija un producto del árbol jerárquico que aparece.

3. Seleccione un tipo del software si los tipos múltiples del software existen para el producto que usted seleccionó.

4. Haga clic el nombre de la imagen, y los detalles para esa imagen aparecen con una opción descargar.

5. Tecleo Image.bin. Usted debe validar el acuerdo de licencia de usuario final (EULA) estándar de Cisco.

Una vez que usted valida el EULA, la transferencia directa comienza.

Administración de firmware del 2.1 con el GUI

Antes de que usted realice la administración de firmware, refiera a los requisitos previos para la mejora o el downgrade de los firmwares. Se recomienda que manejen a toda la administración de firmware a través del GUI.

Firmwares instalados visión

Complete estos pasos para ver los firmwares instalados en el UCS a través del GUI:

1. Registro en el Cisco UCS Manager.

2. En el SCR_INVALID, haga clic el equipo cuadro.

3. Haga clic la tabulación de la administración de firmware en el cristal del trabajo.

4. Haga clic los firmwares instalados cuadro.

Paquetes

La tabulación de los paquetes:

- No pierde de vista todos los paquetes en el sistema

- Muestra las imágenes borradas

- Cuando se suprimen todas las imágenes, el paquete se quita de la tabulación

Imágenes

La tabulación de las imágenes:

- Permite que usted obtenga la información sobre las imágenes individuales en el paquete

- Permite que usted suprima las imágenes

- Todas las imágenes asociadas a un paquete se suprimen una vez, el paquete se quitan de la tabulación del paquete

Tareas de la transferencia directa

Cuando usted descarga un manojo de la imagen de los firmwares, una interconexión de la tela necesita por lo menos dos veces mÌas espacio disponible como el tamaño del manojo de la imagen de los firmwares. Si el bootflash no tiene espacio suficiente, suprima los firmwares Obsoletos, los archivos núcleo, y otros objetos innecesarios de la interconexión de la tela. Antes de que usted descargue un nuevo manojo, controle el espacio libre disponible en la tela interconecta:

1. En el SCR_INVALID, seleccione el equipo.

2. Amplíe la tela interconecta, e interconexión selecta de la tela #.

3. Haga clic la ficha general en el cristal del trabajo a la derecha.

4. Amplíe la información del almacenamiento local.

5. Controle ambos tela interconecta.

6. Suprima las imágenes y los paquetes si el espacio es limitado.

Utilice la tabulación de las tareas de la transferencia directa para descargar los firmwares. El nombre de la imagen de los firmwares puede estar entre un y 16 caracteres alfanuméricos. Usted no puede utilizar los espacios o ninguna caracteres especiales, y usted no puede cambiar este nombre después de que se haya guardado el objeto. Las transferencias directas y los unpackages del sistema el manojo y lo distribuyen a ambos tela interconectan. Usted puede mirar el progreso en cuanto al FSM cuadro.

De esta pantalla, usted puede descargar, poner al día, y activar los firmwares.

2.2 Administración de firmware con el CLI

Complete estos pasos para ver los firmwares instalados en el UCS con el CLI:

1. Registre en Cisco UCS con el CLI.

2. Publique el comando system del alcance.

3. Ingrese los firmwares de la demostración amplían el comando.

Vea los firmwares instalados

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope system

F340-31-17-FI-A /system # show firmware expand

UCSM:

Running-Vers: 1.0(1e)

Activate-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Running-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Running-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Kern-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Startup-Sys-Vers: 4.0(1a)N2(1.1e)

Act-Kern-Status: Ready

Act-Sys-Status: Ready

Bootloader-Vers:   v1.2.0(06/19/08)

el firmware del alcance es un comando CLI útil a quien le permite:

- Cancelación

- Transferencia directa

- Alcance — descargar las tareas

- Demostración — tareas, evento, FSM, imagen, y paquete de la transferencia directa

La actualización y la activación de la imagen se hace del alcance de los componentes individuales

firmwares del alcance

F340-31-17-FI-A#

F340-31-17-FI-A# scope firmware

F340-31-17-FI-A /firmware # ?

delete    Delete managed objects

download  Download

exit      Exit from command interpreter

scope     Changes the current mode

show      Show system information

F340-31-17-FI-A /firmware #

Verificación

No hay actualmente información disponible específica de la verificación para esta configuración

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems