Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Compruebe los vecinos de Ethernet Cisco Discovery Protocol (CDP) y FC Neighbors

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo comprobar el switch ascendente de red de área de almacenamiento (SAN) Fibre Channel (FC) conectado a un Fabric Interconnect (FI) de Unified Computing System (UCS).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Fabric Interconnects UCS y UCS Manager

- Switch de almacenamiento Cisco MDS o Nexus

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Por lo general, es bastante fácil determinar la dirección IP de un switch Ethernet ascendente conectado a un Fabric Interconnect UCS con el uso de los vecinos comando show cdp desde el mensaje nxos. Sin embargo, la mayoría de nosotros experimenta dificultades para encontrar información similar para un switch FC ascendente conectado a un Fabric Interconnect UCS.

Compruebe los vecinos de Ethernet Cisco Discovery Protocol (CDP) y FC Neighbors

Un ejemplo del laboratorio:

WW-SV-115-A-A(nxos)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform      Port ID

BGL-SV-CAT6K-01        mgmt0         179    R S I     WS-C6503-E    Gig2/18

BGL-SV-N5548UP-01-14(SSI15430M56)

Eth1/9        161    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/16

BGL-SV-N5548UP-02-15(SSI15430MAW)

Eth1/11       153    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/17

Si la Fabric Interconnect FC se configura para el Modo Switching, puede utilizar la topología command show para obtener la información requerida.

Si la Fabric Interconnect FC se configura paraEnd Host Mode, puede utilizar la interfaz externa de información interna npv command show para obtener la información requerida.

WW-SV-115-A-A(nxos)# show npv internal info external-interface all

External Interface Info:

========================

Interface Information:

ifindex: fc1/32, Port VSAN: 200, Internal FLOGI VSAN: 200, fcid: 0xd10241              < FABRIC INTERCONNECT PORT & ITS FCID

Internal FLOGI Done: True, In Progress: False

FSM current state: NPIVP_EXT_IF_ST_UP

fabric mgmt addr: 10.76.78.15                                                                                     <UPSTREAM SWITCH IP ADDRESS

fabric pwwn: 20:43:54:7f:ee:e2:ac:80, fabric nwwn: 20:c8:54:7f:ee:e2:ac:81              <UPSTREAM SWITCH WWN

my pwwn: 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0, my nwwn: 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                          <FABRIC INTERCONNECT WWN

fcf_mac: 8c60:4f4f:4fe7

Pinned Server Intf Count: -3

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

WW-SV-115-A-A(nxos)# show interface fc 1/32

fc1/32 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0                                                                          <FABRIC INTERCONNECT PWWN (re-verified)

Admin port mode is NP, trunk mode is off

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

Obtendrá la dirección IP del switch SAN de FC ascendente. Sin embargo, esto no revela el puerto al que está conectado el Fabric Interconnect. Para encontrar la información del puerto, debe iniciar sesión en el switch SAN FC ascendente y verificar la base de datos FLOGI.

BGL-SV-N5548UP-02-15# show flogi database | include 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            200   0xd10241  20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                <UPSTREAM SWITCH PORT AND FABRIC INTERCONNECT FCID & WWN

Por lo tanto, puede concluir que el puerto de Fabric Interconnect fc1/32 con PWWN 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 y FCID 0xd10241 se ha aprendido en el switch SAN FC ascendente con la dirección IP 10.76.78.15 en el puerto fc2/3.

La GUI de UCS Manager también se puede utilizar para averiguar la información relacionada con la dirección IP de los switches ascendentes.

En primer lugar, la política de información debe estar habilitada.

Paso 1. En el panel de navegación, haga clic en la ficha Equipo.

Paso 2. En la ficha Equipo, haga clic en el nodo Equipo.

Paso 3.En el panel Trabajo, haga clic en laAplicación Políticas.

Paso 4.Haga clic en la subpestaña Políticas Globales.

Paso 5.En el área de directivas Info, seleccioneEnabled.

Paso 6.Haga clic enGuardarCambios.

A continuación, debe desplazarse a la ficha Vecinos de Fabric Interconnect correspondiente.

Paso 1.En el panel de navegación, haga clic en la ficha Equipo.

Paso 2.En la pestaña Equipo, expanda Equipo> Fabric Interconnects.

Paso 3. Haga clic en Fabric Interconnect para el que desea ver los vecinos SAN.

Paso 4.En el panel Trabajo, haga clic en la ficha Vecino.

Paso 5.Haga clic en la subficha SAN como se muestra en la imagen.

Para verificar la misma información (después de habilitar la política) desde CLI.

WW-SV-115-A# scope fabric-interconnect a|b

WW-SV-115-A /fabric-interconnect# show san-neighbors

Información Relacionada

- Modos de switching Ethernet de Cisco Unified Computing System

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems