Contenido

Introducción

Componentes Utilizados

Procedimiento

Resolución de problemas comunes de registro:

Escenario 1: La contraseña de administrador para el dominio UCS es incorrecta al registrar el dominio desde UCS Central.

Escenario 2: El tiempo de UCS Central y el dominio UCS no se sincronizan.

Escenario 3: Se ingresa un secreto compartido incorrecto mientras se registra desde el dominio UCS.

Escenario 4: UCS Central no se puede comunicar con UCS Manager durante el registro

Introducción

Este documento describe los pasos para registrar dominios Cisco Unified Computing System - UCS con UCS Central. Antes de la versión 1.5 de UCS Central, el registro solo podía realizarse desde UCS Manager. A partir de la versión 1.5, el registro se puede realizar tanto desde UCS Central como desde UCS Manager.

Componentes Utilizados

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

Todos los dispositivos utilizados son dispositivos de laboratorio

Procedimiento

Proceso de registro desde dominio UCS:

Inicie UCS Manager y haga clic en Admin-> Communication Management-> UCS Central.

Seleccione Register with UCS Central .

Ingrese el nombre de host/dirección IP y el secreto compartido de UCS Central (siempre es una práctica recomendada para registrar UCS central usando el nombre de host, ya que la dirección IP se puede cambiar usando la entrada DNS, mientras el dominio está registrado) y haga clic en Aceptar para iniciar el registro.

Control de resolución de políticas se puede establecer mientras se registra. También se puede cambiar después del registro.

Supervise el estado FSM(Máquina de estado finito) para verificar el proceso de registro.

Proceso de registro desde UCS Central:

Inicie UCS Central y haga clic en System tools y vaya a Domain Management.

Haga clic en Register Domain en la esquina derecha.

Ingrese el nombre de host/dirección IP de dominio UCS y el nombre de usuario de administrador y la contraseña. Seleccione el nombre de host/dirección IP de UCS Central y haga clic en Registro. (Siempre se recomienda registrar UCS central utilizando el nombre de host como dirección IP para poder cambiarlo mediante la entrada DNS mientras se registra el dominio).

El estado de FSM se puede supervisar desde la pestaña Estado de la configuración.

Resolución de problemas comunes de registro:

Escenario 1: La contraseña de administrador para el dominio UCS es incorrecta al registrar el dominio desde UCS Central.

Corregir: Corrija la contraseña del administrador e intente el registro de nuevo.

Estado de FSM desde UCS Central

Escenario 2: El tiempo de UCS Central y el dominio UCS no se sincronizan.

Corregir: Sincronice el tiempo en UCS Central y UCS Domain e intente el registro de nuevo.

Refiérase a Forced Time Sync en UCS Manager en el siguiente enlace para corregir la hora.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

Estado de FSM desde UCS Manager

Escenario 3: Se ingresa un secreto compartido incorrecto mientras se registra desde el dominio UCS.

Corregir: Introduzca el secreto compartido correcto e intente el registro de nuevo.

Refiérase a Restablecimiento del Secreto Compartido en el siguiente enlace para cambiar el secreto compartido.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

Estado de FSM desde UCS Manager

Escenario 4: UCS Central no se puede comunicar con UCS Manager durante el registro

Corregir: Asegúrese de que no haya ninguna comunicación de bloqueo de firewall entre UCSM y UCS Central durante 443.

Estado de FSM desde UCS Manager