Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Pasos para la resolución de problemas

Resolución

Información Relacionada

Introducción

En este artículo se describe el escenario en el que no se puede cambiar el estado del disco duro de Sin configurar a JBOD, ya que el controlador de paso UCSC-SAS12GHBA admite sólo el modo JBOD

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

- UCSC-C220-M4L

- CIMC: 3.0.3a

- 2 x UCS-HD12 TB10 KHY-E

- Controlador RAID: Paso a través de UCSC-SAS12GHBA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Consulte la especificación UCSC-240C-M4L aquí

Pasos para la resolución de problemas

1. UCS-HD12TB10KHY-E es compatible con el controlador UCSC-SAS12GHBA según la hoja de especificaciones de UCSC-C220-M4L.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/servers-unified-computing/ucs-c-series-rack-servers/c220m4-lff-spec-sheet.pdf

2. No hay ninguna opción en las propiedades CIMC>Inventory>Storage>Controller/VD para establecer/cambiar el estado del disco duro a JBOD.

3. Verifique el estado de la configuración del controlador desde la CLI y el controlador muestra que JBOD está habilitado:

4. No hay ninguna opción disponible en CIMC CLI para cambiar/establecer el estado del disco duro en JBOD.

5. Cuando el servidor se reinicia, se le solicita que seleccione CTRL+C para acceder a la utilidad del bios web de UCSC-SAS12GHBA.

Pero tampoco hay opción de webbios para cambiar el estado de la unidad física.

Resolución

Las HDD permanecerán en el estado 'Unconfigured Good' cuando se administran mediante el controlador UCSC-SAS12GHBA.

Después de instalar Windows 2012 R2 en la unidad de disco duro no configurada - HDD#1 y completar la instalación.

Tras la instalación de la unidad, el disco duro n.º 1 siguió en estado No configurado.

Información Relacionada

CSCvj74706 - GUI CIMC - Estado de la unidad física mostrado como No configurado Correcto con UCSC-SAS12GHBA