Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Componentes del servidor UCS C-Series M5 relacionados con la política de ventilador y el ruido del ventilador

Cómo Influye Cada Componente En La Política De FAN

Cómo relacionar la temperatura de entrada con la política del ventilador y PWM

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los componentes del servidor Unified Computing Server (UCS) C-Series M5 en relación con la política de ventilador y el ruido de ventilador. Se observa que los diferentes servidores configurados y los diferentes modelos de servidor producen más ruido de ventilador en comparación.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- C220M5

- C240M5

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La modulación de ancho de pulso (PWM) es la medida de la velocidad media del ventilador en porcentaje (%) de las revoluciones máximas por minuto (RPM) para un modelo de ventilador específico.

Los componentes específicos influyen en la política de FAN para los servidores de Cisco. Si agrega nuevo hardware interno, puede cambiar la política de FAN debido a los requisitos y podría dar lugar a una diferencia entre la velocidad media del ventilador y el nivel de ruido.

Componentes del servidor UCS C-Series M5 relacionados con la política de ventilador y el ruido del ventilador

Cómo Influye Cada Componente En La Política De FAN

PID

Nombre de la tarjeta

Perfil de ventilador mínimo

Categoría

Versión

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-PCIE-BD16GF

HBA de FC 16G de doble puerto Emulex LPe31002

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-BS32GF

HBA de FC de 32 Gb Emulex LPe32000 de puerto único

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-BD32GF

HBA de FC 32 Gb de doble puerto Emulex LPe32002

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-IRJ45

Adaptador Intel Ethernet para servidor I350-T4

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

N2XX-AIPCI01

NIC Intel X520-DA2 de 10 Gbps de 2 puertos

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-ID10GC

SagePond Intel(R) X550-T2 2 x 10 GB 10 GBaseT

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-ID40GF

Espíritu Intel(R) XL710-QDA2 Cae 2 x 40 GB QSFP+

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-ID10GF

Fuente de águila Intel(R) X710-DA2 2 x 10 GB SFP+

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-IQ10GF

Fuente de águila Intel(R) X710-DA4 4 x 10 GB SFP+

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-IQ10GC

NIC convergente Cisco(R) Ethernet X710-T4

Alta potencia

3

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-ID25GF

NIC convergente Cisco(R) Ethernet XXV710-DA2

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-MLOM-IRJ45

Controlador de red Intel(R) I350-mLOM de 1 Gbps

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

Controlador de raid modular SAS 12G de Cisco

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

NA

UCSC-RAID-M5

Controlador RAID modular Cisco 12G con caché de 2 GB

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-SAS-M5

HBA SAS modular 12G de Cisco(16 controladores máx.)

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-9400-8E

HBA SAS 12G Cisco 9400-8E

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-RAID-M5HD

Controlador RAID modular Cisco 12G con caché de 4 GB

Bajo consumo

1

HP

NA

Aplicable

UCSC-SAS-M5

HBA SAS modular Cisco 12G (26 unidades máx.)

Bajo consumo

1

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-P100-12G

PCIe PH400-201 PASSIVE de Nvidia GP100, 250 W, FF 3.0, 16 GB

Alimentación máxima

4

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-P100-16G

PCIe PH400-202 PASSIVE de Nvidia GP100, 250 W, FF 3.0, 12 GB

Alimentación máxima

4

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-P4

Tarjeta PCIe Nvidia P4 (PG414-200), PASSIVE, 75 W, 8 GB

Alta potencia

3

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-GPU-P40

Tarjeta PCIe Nvidia P40 (PG610-200), PASSIVE, 250 W, FF 3.0, 24 GB

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 16 GB

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203, 300 W, 32 GB

Alta potencia

3

HP

NA

Aplicable

UCSC-PCIE-QD25GF

Adaptador Qlogic QL41212H de 25 GbE

Alta potencia

3

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-QD40GF

Adaptador Qlogic QL45412H de 40 GbE

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692 FC 16G de doble puerto

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-QD32GF

HBA FC 32G de doble puerto Qlogic QLE2742

Equilibrado

2

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-C40Q-03

CNA QSFP+ de 40 Gb de 2 puertos UCS VIC 1385

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-MLOM-C40Q-03

VIC UCS 1387 de 40 Gb, 2 puertos QSFP+

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-MLOM-C25Q-04

MLOM de VIC Cisco UCS 1457

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-PCIE-C25Q-04

VIC Cisco UCS 1455

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-F-H16003

Cisco HHL AIC NVMe HGST SN250 de 1,6 TB

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-NVME-H32003

Cisco HHL AIC HGST SN260 NVMe de 3,2 TB

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-NVME-H64003

Cisco HHL AIC 6,4 TB HGST SN260 NVMe

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-NVME-H38401

NVMe HHHL AIC de 3,8 TB HGST SN260 de Cisco

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

UCSC-NVME-H76801

Cisco HHL AIC NVMe HGST SN260 de 7,7 TB

Bajo consumo

1

HP

Aplicable

Aplicable

Los servidores de la serie C de UCS admiten 4 políticas de ventilador, bajo consumo energético, equilibrado, alta potencia y máxima potencia. Navegue hasta CIMC UI > Compute > Políticas de Energía para encontrar la configuración.

La velocidad mínima permitida del ventilador es una función de la temperatura del aire de entrada del servidor y la política de ventilador aplicada.

Cómo relacionar la temperatura de entrada con la política del ventilador y PWM

Temperatura de entrada

Política de modo acústico

Política energética más baja

Política equilibrada

Política de alta potencia

Política de alimentación máxima

[C]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

Ejemplo: A 23°C de temperatura del aire de entrada, con una política de potencia máxima aplicada, la velocidad mínima permitida del ventilador es 60% de Modulación de ancho de pulso (PWM). Una velocidad mínima del ventilador de la política de energía baja es de 20% PWM a 23°C de temperatura del aire de entrada .

Información Relacionada

- Guía de configuración de UCSM en la página 54 describe las prácticas recomendadas para la configuración de políticas de ventilación

- CSCvj78750 DOC BUG | Mencione la velocidad máxima del ventilador en la hoja de especificaciones o guía de instalación de los servidores M5

- Los ventiladores del servidor CSCvj21242 UCSC M5 tienen una velocidad de ventilador alta que M4, no se ha establecido un umbral superior para la alarma.

- CSCvm27310 Política que asume la potencia máxima en lugar de la política de alta potencia para la GPU P40 de NVidia.

- SOBRECARGA DE POLÍTICA DE VENTILADOR CSCvd37009 Serie C - Tarjetas 'PCI-Ids de tarjeta desconocida: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- SOBRECARGA DE POLÍTICA DE VENTILADOR CSCvi97762 C240-m5 - Tarjeta(s) "PCI-Ids de tarjeta desconocida: 0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9"

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9 o AIR-CT8540-K9 pueden fallar al iniciar, mostrando Error fatal cuando se instala la tarjeta Cavium.

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems