Contenido

Introducción

Configuración utilizada

Prerequisites

Procedimiento

Introducción

En este artículo se describe el procedimiento para instalar RHEL en la configuración RAID local en un servidor UCSC C240 M5 independiente.

Configuración utilizada

UCSC-C240-M5L

Controlador RAID: HBA SAS 12G de Cisco (UCSC-SAS-M5)

4000 HDD del sector

CIMC: 3.1(3 bis)

OS: RHEL 7.3

Prerequisites

1. Descargue RHEL ISO y Controller Driver ISO:

RHEL: rhel-server-7.3-x86_64-boot.iso

ISO del controlador: ucs-cxxx-drivers-linux.3.1.3.iso

(En la norma ISO, vaya a Almacenamiento -> LS -> UCSC-SAS-M5 -> RHEL -> RHEL7.3 -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz )

2. Si extrae el archivo mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso.gz, obtendrá el controlador ISO -> mpt3sas-23.00.00.00_el7.3-1.x86_64.iso

3. Del mismo modo, si utiliza un controlador UCSC-RAID-M5 en el servidor, puede desplazarse hasta el controlador correspondiente.

Procedimiento

Paso 1. Dado que el servidor cuenta con 400 unidades de sector, haremos un arranque UEFI. El orden de arranque debe verse de la siguiente manera:

Paso 2. Abra el KVM y mapee el RHEL ISO:

Paso 3. Presione F6 y arranque desde la UEFI: vDVD1.24 asignado por Cisco vKVM

Paso 4.Seleccione la opción "Instalar Red Hat Enterprise Linux 7.3" y pulse ‘e’

Paso 5. Verá la siguiente pantalla:

Paso 6. Ingrese el comando "linux dd" y haga una Ctrl + x

Paso 7. El comando anterior iniciará el modo interactivo:

Paso 8. Desmapee el RHEL ISO y mapee el controlador ISO:

Paso 9. Escriba "r" para actualizar la lista de discos del controlador:

Paso 10. Ahora verá la ISO del controlador en la lista. Escriba "7" y realice la selección:

Paso 11. Introduzca "1" y, a continuación, "c" para continuar:

Paso 12. El controlador .rpm está dentro del archivo .iso. Es posible que reciba una advertencia de que "DD repo contenido no un archivo", pero es sólo una advertencia: el controlador se habría instalado.

Paso 13. Debe volver a estar en el menú "Driver disk device select" (Selección del dispositivo de disco del controlador). Desmapee la ISO del controlador y vuelva a asignar la ISO RHEL. Pulse "r" para actualizar y, a continuación, pulse "c" para continuar con la instalación de RHEL. El instalador debería poder reconocer el controlador RAID y los discos administrados por él.