Contenido

Pregunta

Entorno

Pregunta

¿Cómo debería monitorear el uso de CPU de proxy en mi dispositivo WSA usando SNMP?

Entorno

Cualquier implementación de Cisco Web Security Appliance (WSA) que ejecute 7.5.x o posterior.

A partir de AsyncOS para Web 7.5.0, tenemos variables OID de MIB SNMP que proporcionan el uso general de la CPU del sistema y el uso de la CPU del proxy. La utilización de la CPU del proxy se puede obtener directamente mediante la variable OID cacheCpuUsage. Este OID se puede consultar directamente y proporcionará el porcentaje de CPU que está utilizando el componente Proxy.