Contenido

Introducción

Localizar números de serie

Desde la GUI

Desde la CLI

Acceso físico (hardware)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los métodos para localizar números de serie para Email Security Appliance, Security Management Appliance y Web Security Appliance.

Localizar números de serie

Desde la GUI

Para el dispositivo de seguridad Email Security Appliance (ESA) y el dispositivo de seguridad Web Security Appliance (WSA), vaya a Monitor/Reporting > System Status (Estado del sistema)

Para el dispositivo de administración de seguridad (SMA), vaya a Servicios centralizados > Estado del sistema

Desde la CLI

Utilice el comando version.

esa.lab.local> version

Current Version

===============

Product: Cisco C100V Email Security Virtual Appliance

Model: C100V

Version: 13.0.0-392

Build Date: 2020-01-29

Install Date: 2020-04-28 04:01:27

Serial #: 564D31FC43F2BDD28977-898C3195F3F4

Acceso físico (hardware)

Para los modelos de hardware (x70, x70, x80, x90, x95, etc.), verá una pegatina en el panel posterior que contiene el número de serie. En algunos casos, en los modelos más nuevos, se ve una pestaña en el panel frontal que también puede mostrar el número de serie.

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance: guías del usuario final

- Dispositivo de administración de seguridad de Cisco - Guías para el usuario final

- Dispositivo de seguridad Cisco Web Security Appliance: guías para el usuario final