Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuración

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe la función de autenticación RADIUS (servicio de usuario de acceso telefónico de autenticación remota) introducida en la versión 2.10 de ThreatGrid (TG). Permite a los usuarios iniciar sesión en el portal de administración, así como en el portal de consola con las credenciales almacenadas en el servidor de autenticación, autorización y contabilidad (AAA).

En este documento encontrará los pasos necesarios para configurar la función.

Prerequisites

Requirements

- ThreatGrid versión 2.10 o superior

- Servidor AAA que admite la autenticación RADIUS sobre DTLS (draft-ietf-radext-dtls-04)

Componentes Utilizados

- Appliance ThreatGrid 2.10

- Identity Services Engine (ISE) 2.7

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Esta sección proporciona instrucciones detalladas sobre cómo configurar ThreatGrid Appliance e ISE para la función de autenticación RADIUS.

Nota: Para configurar la autenticación, asegúrese de que se permite la comunicación en el puerto UDP 2083 entre la interfaz ThreatGrid Clean y el nodo de servicio de políticas de ISE (PSN).

Configuración

Paso 1. Preparar el certificado de ThreatGrid para la autenticación.

RADIUS sobre DTLS utiliza la autenticación de certificados mutua, lo que significa que se necesita el certificado de Autoridad de Certificación (CA) de ISE. Primero verifique qué certificado DTLS RADIUS firmado por CA:

Paso 2. Exportar el certificado de CA de ISE.

Vaya a Administration > System > Certificates > Certificate Management > Trusted Certificates, localice la CA, seleccione Export como se muestra en la imagen y guarde el certificado en el disco para más adelante:

Paso 3. Agregue ThreatGrid como dispositivo de acceso a la red.

Vaya a Administration > Network Resources > Network Devices > Add para crear una nueva entrada para TG e introduzca el Name, la dirección IP de la interfaz Clean y seleccione DTLS Required como se muestra en la imagen. Haga clic en Guardar en la parte inferior:

Paso 4. Cree un perfil de autorización para la política de autorización.

Navegue hasta Política > Elementos de política > Resultados > Autorización > Perfiles de autorización y haga clic en Agregar. Ingrese Name y seleccione Advanced Attributes Settings como se muestra en la imagen y haga clic en Save:

Paso 5. Cree una política de autenticación.

Navegue hasta Política > Conjuntos de Políticas y haga clic en "+". Ingrese Policy Set Name y establezca la condición en NAD IP Address, asignada a la interfaz limpia de TG, haga clic en Save como se muestra en la imagen:

Paso 6. Cree una política de autorización.

Haga clic en el botón ">" para ir a la política de autorización, expanda la política de autorización, haga clic en "+" y configure como se muestra en la imagen, después de finalizar, haga clic en Guardar:

Sugerencia: puede crear una regla de autorización para todos los usuarios que coincidan con ambas condiciones, Admin y UI.

Paso 7. Cree un certificado de identidad para ThreatGrid.

El certificado de cliente de ThreatGrid debe basarse en la clave de curva elíptica:

openssl ecparam -name secp521r1 -genkey -out private-ec-key.pem

Debe estar firmado por la CA en la que confía ISE. Marque Importar los certificados raíz a la página almacén de certificados de confianza para obtener más información sobre cómo agregar el certificado de CA al almacén de certificados de confianza de ISE.

Paso 8. Configure ThreatGrid para utilizar RADIUS.

Inicie sesión en el portal de administración, navegue hasta Configuration>RADIUS. En RADIUS CA Certificate , pegue el contenido del archivo PEM recolectado de ISE, en Client Certificate pegue el certificado con formato PEM recibido de CA y en Client Key pegue el contenido del archivo private-ec-key.pem del paso anterior, como se muestra en la imagen. Haga clic en Save (Guardar):

Nota: Debe volver a configurar el dispositivo TG después de guardar la configuración RADIUS.

Paso 9. Agregue el nombre de usuario RADIUS a los usuarios de la consola.

Para iniciar sesión en el portal de la consola, debe agregar el atributo RADIUS Username al usuario respectivo como se muestra en la imagen:

Paso 10. Habilite la autenticación sólo RADIUS.

Después de iniciar sesión correctamente en el portal de administración, aparece una nueva opción, que desactiva completamente la autenticación del sistema local y deja el único basado en RADIUS.

Verificación

Una vez reconfigurado TG, cierre la sesión y ahora las páginas de inicio de sesión se ven como en las imágenes, el administrador y el portal de consola respectivamente:

Troubleshoot

Hay tres componentes que podrían causar problemas: ISE, conectividad de red y ThreatGrid.

- En ISE, asegúrese de devolver ServiceType=Administrative a ThreatGrid las solicitudes de autenticación. Navegue hasta Operaciones > RADIUS > Registros en Directo en ISE y verifique los detalles:

- Si no ve estas solicitudes, realice una captura de paquetes en ISE. Navegue hasta Operaciones >Solución de problemas >Herramientas de diagnóstico> TCP Dump, proporcione la IP en el campo Filtro de la interfaz de limpieza de TG, haga clic en Inicio e intente iniciar sesión en ThreatGrid:

Debe ver que el número de bytes aumentó. Abra el archivo pcap en Wireshark para obtener más información.

- Si aparece el error "Lo sentimos, pero algo salió mal" después de hacer clic en Guardar en ThreatGrid y la página se muestra de la siguiente manera:

Esto significa que lo más probable es que haya utilizado la clave RSA para el certificado de cliente. Debe utilizar la clave ECC con los parámetros especificados en el paso 7.