Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

La versión se salta

Guías de actualización y descargas de software

Matriz de soporte de hardware

Administrador

Flow Collector

Almacén de datos

Sensor de flujo

Replicador de flujo/UDP Director

Actualizaciones por versión

Actualizar la versión 6.9.x a 6.10.x

Actualizar la versión 6.10.x a 7.0.x

Actualizar la versión 7.0.x a 7.1.x

Actualización de la versión 7.1.x a la 7.2.1

Actualización de la versión 7.2.x a la 7.3.x

Actualización de la versión 7.3.x a la 7.4.x

Actualización de la versión 7.4.x a la 7.5.x

Plazos de soporte de software

Introducción

Este documento describe información sobre prácticas recomendadas sobre las actualizaciones de Secure Network Analytics (SNA) (anteriormente conocido como StealthWatch).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La versión se salta

SNA sólo admite actualizaciones de una versión principal a la siguiente. (Por ejemplo, de 6.9.x a 6.10.x o de 7.1.x a 7.2.x). No se admiten saltos de versión. Si el usuario se siente cómodo con el restablecimiento de todos los datos a un estado predeterminado de fábrica, se puede volver a crear una imagen de un dispositivo de hardware, instalar una nueva máquina virtual o utilizar el "SWU Skipper" para ir directamente a la versión de destino.

Guías de actualización y descargas de software

- El software y las guías para las versiones 7.1 y anteriores se pueden encontrar en el portal de operaciones de Lancope FlexNet

- Puede encontrar software y guías para las versiones 7.1 y posteriores en Cisco Software Central

Matriz de soporte de hardware

La información de esta sección se extrae de la guía Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix.

Administrador

Flow Collector

Almacén de datos

Sensor de flujo

Replicador de flujo/UDP Director

Actualizaciones por versión

Actualizar la versión 6.9.x a 6.10.x

Actualizaciones a las versiones: 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6

Descargas de software: el software está disponible en el portal Lancope Flexnetoperations

Guía de actualización: Guía de actualización para 6.9.x a 6.10.6

Actualizar la versión 6.10.x a 7.0.x

Actualizaciones a las versiones: 7.0.0, 7.0.2, 7.0.3

Descargas de software: el software está disponible en el portal Lancope Flexnetoperations

Guía de actualización: Guía de actualización para 6.10.x a 7.0.3

Actualizar la versión 7.0.x a 7.1.x

Actualizaciones a las versiones: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

Descargas de software: el software está disponible en el portal Lancope FlexOperations o en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.0.x a 7.1.3

Actualización de la versión 7.1.x a la 7.2.1

Actualizaciones a las versiones: 7.2.1

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.1.x a 7.2.1

Actualización de la versión 7.2.x a la 7.3.x

Actualizaciones a las versiones: 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.2.x a 7.3.2

Actualización de la versión 7.3.x a la 7.4.x

Actualizaciones a las versiones: 7.4.0, 7.4.1 y 7.4.2

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.3.x a 7.4.0 o 7.4.1

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.3.x a 7.4.2

Actualización de la versión 7.4.x a la 7.5.x

Actualizaciones a las versiones: 7.5.0

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.4.x a 7.5.0

Plazos de soporte de software

Normalmente, una versión está cubierta por el mantenimiento del software durante 12 meses después de la publicación y recibe correcciones de vulnerabilidades y seguridad durante 18 meses después de la publicación. Para obtener más información sobre el modelo de versión del software SNA y el cronograma de soporte de versiones, consulte el boletín de producto Cisco StealthWatch® Software Release Model and Release Support Timeline.

Esta tabla enumera las líneas de tiempo de soporte de la versión 7.1.1 en adelante.

Versión

Fecha de lanzamiento

Fin del mantenimiento del software (EoS)

Fin del soporte de seguridad y vulnerabilidades (EoVSS)

7.5.0 *

22 de enero de 2024

22 de enero,  de 2025

22 de julio de 2025

7.4.2

26, 2023 March

26 de marzo,  de 2024

26 de septiembre de 2024

7.4.1

09, 2022 May

09 2023 May,

9 de noviembre de 2023

7.4.0

2 de noviembre de 2021

2 de noviembre de 2022

02, 2023 May

7.3.2

1 de junio de 2021

1 de junio de 2022

1 de diciembre de 2022

7.3.1

4 feb. 2021

4 de febrero de 2022

04 de agosto de 2022

7.3.0

3 de septiembre de 2020

3 de septiembre de 2021

3 de marzo de 2022

7.2.1

17 de junio de 2020

17 de junio de 2021

1 de julio de 2022

7.1.1

16 de agosto de 2019

16 de agosto de 2020

1 de julio de 2022

* indica la versión recomendada actualmente