Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo mantener las listas de acceso no referenciadas que no son utilizadas por otros comandos CLI, como un grupo de acceso, dentro de la implementación en Cisco Security Manager (CSM).

Prerequisites

Requirements

Este documento asume que CSM está instalado y funciona correctamente.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el CSM 3.0.1 y posteriores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

En el CSM, el problema es cómo mantener las listas de acceso que no utilizan otros comandos CLI, como un grupo de acceso, dentro de la implementación.

Un ejemplo es si la configuración PIX tiene listas de acceso que no son parte de un grupo de acceso. Cuando el CSM comienza a administrar el PIX, el CSM debe eliminar esas listas de acceso de forma predeterminada.

Solución

Utilice esta solución para resolver el problema.

1. En el cliente CSM, elija Tools > Security Manager Administration > Deployment; observe una casilla de verificación para eliminar las listas de acceso no referenciadas en el dispositivo (habilitado de forma predeterminada).

2. Desmarque esta opción.

Información Relacionada

- Página de soporte de Cisco Security Manager

- Cisco PIX Firewall Software

- Referencias de Comandos de Cisco Secure PIX Firewall

- Avisos de campos de productos de seguridad (incluido PIX)

- Solicitudes de Comentarios (RFC)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems