Contenido

Introducción

Este documento describe la información de compatibilidad del sistema operativo para el conector Cisco Secure Endpoint para Android.

Versiones admitidas

Algunas de las versiones mostradas ya no son compatibles y se incluyen como referencia histórica. Consulte Política de Soporte de Conector de Terminal Seguro para obtener detalles sobre las versiones de conector soportadas.

Compatibilidad con SO de conector de Android de terminal seguro

Versiones del conector SE para Android

Versión para Android

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.0.2

2.0.1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Compatible

Compatible, no compatible

No soportados

Vea también

- Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

- Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS

- Compatibilidad de SO del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Requisitos de reinicio de actualización del conector de Cisco Secure Endpoint Linux

- Requisitos de Cisco Orbital System