Contenido

Introducción

Este documento describe cómo cambiar la dirección IP de un sensor ONA de Secure Cloud Analytics.

Pregunta: ¿Cómo puedo cambiar la dirección IP de mi sensor ONA de Secure Cloud Analytics?

Respuesta:

- Inicie sesión en la CLI del sensor ONA

- Realice una copia de seguridad del archivo en /etc/netplan/[file_name].yml

- sudo cp /etc/netplan/[nombre_archivo].yml /opt/obsrvbl-ona/[nombre_archivo].yml.bak

- Utilice nano o vi para editar el archivo de configuración myml de netplan

- "sudo nano [nombre_archivo].yml"

- Actualice la dirección IP y la puerta de enlace y guarde el archivo yml.

- Volver a aplicar la configuración de netplan recién actualizada

- sudo netplan apply

La captura de pantalla muestra un archivo de configuración /etc/netplan/01-netcfg.yaml de ejemplo de un sistema de laboratorio