Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Comandos para resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Esta configuración permite que las redes privadas detrás de tres cajas Cisco Secure PIX Firewall se conecten por túneles VPN a través de Internet o cualquier red pública que utilice IPsec. Cada una de las tres redes tiene conectividad con las otras dos. En esta situación, la traducción de direcciones de red (NAT) es necesaria para las conexiones a la Internet pública. Sin embargo, NAT no es necesaria para el tráfico entre las tres intranets, que se puede transmitir mediante un túnel VPN a través de la Internet pública.

Prerequisites

Requirements

Para que IPsec funcione, debe tener conectividad desde el punto final del túnel al punto final del túnel antes de comenzar esta configuración.

Componentes Utilizados

Esta configuración fue desarrollada y probada con la versión 6.1(2) del Firewall PIX.

Nota: El comando show version debe mostrar que el cifrado está habilitado.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configurar

En esta sección encontrará la información para configurar las funciones descritas en este documento.

Nota: Utilice la herramienta Command Lookup (sólo para clientes registrados) para obtener más información sobre los comandos utilizados en esta sección.

Diagrama de la red

En este documento, se utiliza esta configuración de red:

Configuraciones

En este documento, se utilizan estas configuraciones:

- PIX 1

- PIX 2

- PIX 3

Configuración de PIX 1

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_1

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- Traffic to PIX 2 private network:

access-list 120 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

!--- Traffic to PIX 3 private network:

access-list 130 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to !--- other PIX Firewall private networks:

access-list 100 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.1.1.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.153 255.255.255.0

ip address inside 10.1.1.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

crypto map newmap 20 ipsec-isakmp

crypto map newmap 20 match address 120

crypto map newmap 20 set peer 172.18.124.154

crypto map newmap 20 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 3:

crypto map newmap 30 ipsec-isakmp

crypto map newmap 30 match address 130

crypto map newmap 30 set peer 172.18.124.157

crypto map newmap 30 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.154 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.157 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:436c96500052d0276324b9ef33221b2d

: end

[OK]

Configuración de PIX 2

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_2

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- Traffic to PIX 1:

access-list 110 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

!--- Traffic to PIX 3:

access-list 130 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

access-list 100 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.2.2.0 255.255.255.0 10.3.3.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.154 255.255.255.0

ip address inside 10.2.2.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

crypto map newmap 10 ipsec-isakmp

crypto map newmap 10 match address 110

crypto map newmap 10 set peer 172.18.124.153

crypto map newmap 10 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 3:

crypto map newmap 30 ipsec-isakmp

crypto map newmap 30 match address 130

crypto map newmap 30 set peer 172.18.124.157

crypto map newmap 30 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.153 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.157 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:aef12453a0ea29b592dd0d395de881f5

: end

Configuración de PIX 3

PIX Version 6.1(2)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname pix_3

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

names

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

access-list 110 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

access-list 120 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

access-list 100 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.2.2.0 255.255.255.0

access-list 100 permit ip 10.3.3.0 255.255.255.0 10.1.1.0 255.255.255.0

pager lines 24

logging on

no logging timestamp

no logging standby

no logging console

no logging monitor

no logging buffered

no logging trap

no logging history

logging facility 20

logging queue 512

interface ethernet0 auto

interface ethernet1 auto

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 172.18.124.157 255.255.255.0

ip address inside 10.3.3.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

no failover

failover timeout 0:00:00

failover poll 15

failover ip address outside 0.0.0.0

failover ip address inside 0.0.0.0

arp timeout 14400

!--- Do not perform NAT for traffic to other PIX Firewalls:

nat (inside) 0 access-list 100

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.124.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

sysopt connection permit-ipsec

no sysopt route dnat

crypto ipsec transform-set myset esp-des esp-md5-hmac

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 1:

crypto map newmap 10 ipsec-isakmp

crypto map newmap 10 match address 110

crypto map newmap 10 set peer 172.18.124.153

crypto map newmap 10 set transform-set myset

!--- IPsec configuration for tunnel to PIX 2:

crypto map newmap 20 ipsec-isakmp

crypto map newmap 20 match address 120

crypto map newmap 20 set peer 172.18.124.154

crypto map newmap 20 set transform-set myset

crypto map newmap interface outside

isakmp enable outside

isakmp key ******** address 172.18.124.153 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp key ******** address 172.18.124.154 netmask 255.255.255.255

no-xauth no-config-mode

isakmp identity address

isakmp policy 10 authentication pre-share

isakmp policy 10 encryption des

isakmp policy 10 hash md5

isakmp policy 10 group 1

isakmp policy 10 lifetime 1000

telnet timeout 5

ssh timeout 5

terminal width 80

Cryptochecksum:e6ad75852dff21efdb2d24cc95ffbe1c

: end

[OK]

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

En esta sección encontrará información que puede utilizar para solucionar problemas de configuración. Refiérase a Troubleshooting de PIX para Pasar el Tráfico de Datos en un Túnel IPsec Establecido para obtener más información.

Comandos para resolución de problemas

Nota: Consulte Información Importante sobre Comandos Debug antes de utilizar los comandos debug.

Comandos de Debug

Utilice estos comandos en el PIX, con los comandos logging monitor debugging o logging console debugging que se ejecutan.

- debug crypto ipsec: Depura el procesamiento IPsec.

- debug crypto isakmp: depura el procesamiento de la Asociación de seguridad de Internet y del protocolo de administración de claves (ISAKMP).

- debug crypto engine: muestra los mensajes de depuración sobre los motores criptográficos, que realizan el cifrado y el descifrado.

Comandos clear

Para borrar las asociaciones de seguridad (SA), utilice estos comandos en el modo de configuración del PIX.

- clear [crypto] ipsec sa: elimina las SAs IPsec activas. La palabra clave crypto es opcional.

- clear [crypto] isakmp sa: elimina las SA de Intercambio de claves de Internet (IKE) activas. La palabra clave crypto es opcional.

Nota: Para que IPsec funcione, debe tener conectividad desde el punto final del túnel al punto final del túnel antes de comenzar esta configuración.

Información Relacionada

- Resolución de problemas de PIX para pasar el tráfico de datos en un túnel IPSec establecido

- Dispositivos de seguridad Cisco PIX de la serie 500

- Referencias de Comando PIX

- Negociaciones IPsec/Protocolos IKE

- Solicitudes de Comentarios (RFC)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems