Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configurar

Ejemplo 1: Fragmento de configuración del router 1 (nombre de host ZBFW1)

Ejemplo 2: Fragmento de configuración del router 2 (nombre de host ZBFW2)

Troubleshoot

Confirme que los dispositivos pueden comunicarse entre sí

Ejemplo 3: Detección de presencia de pares

Ejemplo 4: Salida granular

Ejemplo 5: Estado y prioridad de la función

Ejemplo 6: Confirmar ID de grupo de RII asignado

Verifique que las Conexiones se Repliquen al Router de Peer

Ejemplo 7: Conexiones procesadas

Recopilar resultados de depuración

Problemas comunes

Selección de interfaz de datos y control

Grupo RII ausente

Conmutación por error automática

Ruteo Asimétrico

Ejemplo 11: Configuración de Ruteo Asimétrico

Información Relacionada

Introducción

Esta guía proporciona la configuración básica para Zone Firewall High Availability (HA) para una configuración activa/en espera, así como comandos de resolución de problemas y problemas comunes observados con la función.

Cisco IOS® Zone-Based Firewall (ZBFW) es compatible con HA para que dos routers Cisco IOS puedan configurarse en una configuración activa/en espera o activa/activa. Esto permite la redundancia para evitar un único punto de falla.

Prerequisites

Requirements

Debe tener una versión posterior a Cisco IOS Software Release15.2(3)T.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configurar

Este diagrama muestra la topología utilizada en los ejemplos de configuración.

En la configuración que se muestra en el ejemplo 1, ZBFW se configura para inspeccionar el tráfico TCP, UDP y el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) desde el interior al exterior. La configuración mostrada en negrita configura la función HA. En los routers Cisco IOS, HA se configura a través del comando redundancy subconfig. Para configurar la redundancia, el primer paso es habilitar la redundancia en el mapa de parámetros de inspección global.

Después de habilitar la redundancia, ingrese la subconfiguración de redundancia de la aplicación y seleccione las interfaces que se utilizan para control y datos. La interfaz de control se utiliza para intercambiar información sobre el estado de cada router. La interfaz de datos se utiliza para intercambiar información sobre las conexiones que se deben replicar.

En el Ejemplo 2, el comando priority también se establece para hacer del Router 1 la unidad activa en el par si tanto el Router 1 como el Router 2 están operativos. El comando preempt (que también se analiza más a fondo en este documento) se utiliza para garantizar que se produce un error una vez que cambia la prioridad.

El paso final es asignar el Identificador de interfaz redundante (RII) y el Grupo de redundancia (RG) a cada interfaz. El número de grupo RII debe ser único para cada interfaz, pero debe coincidir entre los dispositivos para las interfaces en la misma subred. El RII sólo se utiliza para el proceso de sincronización masiva cuando los dos routers sincronizan la configuración. Así es como los dos routers sincronizan las interfaces redundantes. El RG se utiliza para indicar que las conexiones a través de esa interfaz se replican en la tabla de conexión HA.

En el Ejemplo 2, se utiliza el comando redundancy group 1 para crear una dirección IP virtual (VIP) en la interfaz interna. Esto asegura la HA, porque todos los usuarios internos sólo se comunican con el VIP, para el cual se procesa la unidad activa.

La interfaz externa no tiene ninguna configuración RG porque ésta es la interfaz WAN. La interfaz externa del router 1 y del router 2 no pertenece al mismo proveedor de servicios de Internet (ISP). En la interfaz exterior, se requiere un protocolo de ruteo dinámico para asegurar que el tráfico pase al dispositivo correcto.

Ejemplo 1: Fragmento de configuración del router 1 (nombre de host ZBFW1)

parameter-map type inspect global

redundancy

log dropped-packets enable

!

redundancy

application redundancy

group 1

name ZBFW_HA

preempt

priority 200

control Ethernet0/2 protocol 1

data Ethernet0/2

!

class-map type inspect match-any PROTOCOLS

match protocol tcp

match protocol udp

match protocol icmp

class-map type inspect match-all INSIDE_TO_OUTSIDE_CMAP

match class-map PROTOCOLS

match access-group name INSIDE_TO_OUTSIDE_ACL

!

policy-map type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_PMAP

class type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_CMAP

inspect

class class-default

drop

!

ip access-list extended INSIDE_TO_OUTSIDE_ACL

permit ip any any

!

zone security INSIDE

zone security OUTSIDE

zone-pair security INSIDE_TO_OUTSIDE source INSIDE destination OUTSIDE

service-policy type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_PMAP

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

zone-member security INSIDE

redundancy rii 100

redundancy group 1 ip 10.1.1.3 exclusive

!

interface Ethernet0/1

ip address 203.0.113.1 255.255.255.0

ip nat outside

ip virtual-reassembly in

zone-member security OUTSIDE

redundancy rii 200

Ejemplo 2: Fragmento de configuración del router 2 (nombre de host ZBFW2)

parameter-map type inspect global

redundancy

log dropped-packets enable

!

redundancy

application redundancy

group 1

name ZBFW_HA

preempt

priority 200

control Ethernet0/2 protocol 1

data Ethernet0/2

!

class-map type inspect match-any PROTOCOLS

match protocol tcp

match protocol udp

match protocol icmp

class-map type inspect match-all INSIDE_TO_OUTSIDE_CMAP

match class-map PROTOCOLS

match access-group name INSIDE_TO_OUTSIDE_ACL

!

policy-map type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_PMAP

class type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_CMAP

inspect

class class-default

drop

!

ip access-list extended INSIDE_TO_OUTSIDE_ACL

permit ip any any

!

zone security INSIDE

zone security OUTSIDE

zone-pair security INSIDE_TO_OUTSIDE source INSIDE destination OUTSIDE

service-policy type inspect INSIDE_TO_OUTSIDE_PMAP

!

interface Ethernet0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

ip nat inside

ip virtual-reassembly in

zone-member security INSIDE

redundancy rii 100

redundancy group 1 ip 10.1.1.3 exclusive

!

interface Ethernet0/1

ip address 203.0.113.2 255.255.255.0

ip nat outside

ip virtual-reassembly in

zone-member security OUTSIDE

redundancy rii 200

Troubleshoot

En esta sección se brinda información que puede utilizar para resolver problemas en su configuración.

Confirme que los dispositivos pueden comunicarse entre sí

Para confirmar que los dispositivos pueden verse entre sí, debe verificar que el estado operativo del grupo de aplicaciones de redundancia esté activo. A continuación, asegúrese de que cada dispositivo ha asumido la función correcta y puede ver a su par en sus funciones correctas. En el ejemplo 3, ZBFW1 está activo y detecta su peer como standby. Esto se invierte en ZBFW2. Cuando ambos dispositivos también muestran que el estado operativo está activo y se detecta su presencia de peer, los dos routers pueden comunicarse con éxito a través del link de control.

Ejemplo 3: Detección de presencia de pares

ZBFW1# show redundancy application group 1

Group ID:1

Group Name:ZBFW_HA

Administrative State: No Shutdown

Aggregate operational state : Up

My Role: ACTIVE

Peer Role: STANDBY

Peer Presence: Yes

Peer Comm: Yes

Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one

RF state: ACTIVE

Peer RF state: STANDBY COLD-BULK

!

ZBFW2#  show redundancy application group 1

Group ID:1

Group Name:ZBFW_HA

Administrative State: No Shutdown

Aggregate operational state : Up

My Role: STANDBY

Peer Role: ACTIVE

Peer Presence: Yes

Peer Comm: Yes

Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one

RF state: STANDBY COLD-BULK

Peer RF state: ACTIVE

El resultado del Ejemplo 4 muestra un resultado más granular sobre la interfaz de control de los dos routers. El resultado confirma la interfaz física utilizada para controlar el tráfico y también confirma la dirección IP del par.

Ejemplo 4: Salida granular

ZBFW1#  show redundancy application control-interface group 1

The control interface for rg[1] is Ethernet0/2

Interface is Control interface associated with the following protocols: 1

BFD Enabled

Interface Neighbors:

Peer: 10.60.1.2 Standby RGs: 1 BFD handle: 0

ZBFW1#  show redundancy application data-interface group 1

The data interface for rg[1] is Ethernet0/2

!

ZBFW2#  show redundancy application control-interface group 1

The control interface for rg[1] is Ethernet0/2

Interface is Control interface associated with the following protocols: 1

BFD Enabled

Interface Neighbors:

Peer: 10.60.1.1 Active RGs: 1 BFD handle: 0

ZBFW2#  show redundancy application data-interface group 1

The data interface for rg[1] is Ethernet0/2

Cuando se establece la comunicación, el comando del ejemplo 5 le ayuda a entender por qué cada dispositivo está en su función particular. ZBFW1 está activo porque tiene una prioridad más alta que su peer. ZBFW1 tiene una prioridad de 200, mientras que ZBFW2 tiene una prioridad de 150. Este resultado se resalta en negrita.

Ejemplo 5: Estado y prioridad de la función

ZBFW1#  show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

Role: Active

Negotiation: Enabled

Priority: 200

Protocol state: Active

Ctrl Intf(s) state: Up

Active Peer: Local

Standby Peer: address 10.60.1.2, priority 150, intf Et0/2

Log counters:

role change to active: 1

role change to standby: 0

disable events: rg down state 0, rg shut 0

ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0

reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1

--------------------------

Ctx State: Active

Protocol ID: 1

Media type: Default

Control Interface: Ethernet0/2

Current Hello timer: 3000

Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000

Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000

Stats:

Pkts 249, Bytes 15438, HA Seq 0, Seq Number 249, Pkt Loss 0

Authentication not configured

Authentication Failure: 0

Reload Peer: TX 0, RX 0

Resign: TX 0, RX 0

Standby Peer: Present. Hold Timer: 10000

Pkts 237, Bytes 8058, HA Seq 0, Seq Number 252, Pkt Loss 0

!

ZBFW2#  show redundancy application protocol group 1

RG Protocol RG 1

------------------

Role: Standby

Negotiation: Enabled

Priority: 150

Protocol state: Standby-cold

Ctrl Intf(s) state: Up

Active Peer: address 10.60.1.1, priority 200, intf Et0/2

Standby Peer: Local

Log counters:

role change to active: 0

role change to standby: 1

disable events: rg down state 0, rg shut 0

ctrl intf events: up 1, down 0, admin_down 0

reload events: local request 0, peer request 0

RG Media Context for RG 1

--------------------------

Ctx State: Standby

Protocol ID: 1

Media type: Default

Control Interface: Ethernet0/2

Current Hello timer: 3000

Configured Hello timer: 3000, Hold timer: 10000

Peer Hello timer: 3000, Peer Hold timer: 10000

Stats:

Pkts 232, Bytes 14384, HA Seq 0, Seq Number 232, Pkt Loss 0

Authentication not configured

Authentication Failure: 0

Reload Peer: TX 0, RX 0

Resign: TX 0, RX 0

Active Peer: Present. Hold Timer: 10000

Pkts 220, Bytes 7480, HA Seq 0, Seq Number 229, Pkt Loss 0

La última confirmación es para asegurarse de que el ID de grupo RII esté asignado a cada interfaz. Si ingresa este comando en ambos routers, ellos verifican dos veces para asegurarse de que los pares de interfaz en la misma subred entre los dispositivos tengan asignado el mismo ID de RII. Si no se configuran con el mismo ID de RII único, las conexiones no se replican entre los dos dispositivos. Consulte el ejemplo 6.

Ejemplo 6: Confirmar ID de grupo de RII asignado

ZBFW1# show redundancy rii

No. of RIIs in database: 2

Interface                         RII Id     decrement

Ethernet0/1                   :   200           0

Ethernet0/0                   :   100           0

!

ZBFW2# show redundancy rii

No. of RIIs in database: 2

Interface                         RII Id     decrement

Ethernet0/1                     :   200           0

Ethernet0/0                     :   100           0

Verifique que las Conexiones se Repliquen al Router de Peer

En el ejemplo 7, ZBFW1 pasa activamente el tráfico para una conexión. La conexión se replica correctamente en el dispositivo en espera ZBFW2. Para ver las conexiones procesadas por el firewall de zona, utilice el comando show policy-firewall session.

Ejemplo 7: Conexiones procesadas

ZBFW1#show policy-firewall session

Session B2704178 (10.1.1.100:52980)=>(203.0.113.100:23) tcp

SIS_OPEN/TCP_ESTAB

Created 00:00:31, Last heard 00:00:30

Bytes sent (initiator:responder) [37:79]

HA State: ACTIVE, RG ID: 1

Established Sessions = 1

ZBFW2#show policy-firewall session

Session B2601288 (10.1.1.100:52980)=>(203.0.113.100:23) tcp

SIS_OPEN/TCP_ESTAB

Created 00:00:51, Last heard never

Bytes sent (initiator:responder) [0:0]

HA State: STANDBY, RG ID: 1

Established Sessions = 1

Observe que la conexión se replica, pero los bytes transferidos no se actualizan. El estado de conexión (información de TCP) se actualiza regularmente a través de la interfaz de datos para asegurarse de que el tráfico no se vea afectado si se produce un evento de conmutación por fallo.

Para obtener una salida más granular, ingrese el comando show policy-firewall session zone-pair <ZP> ha. Proporciona un resultado similar al del ejemplo 7, pero permite al usuario restringir el resultado sólo al par de zonas especificado.

Recopilar resultados de depuración

Esta sección muestra los comandos debug que producen resultados relevantes para resolver este problema.

La habilitación de depuraciones puede ser muy intensa en un router ocupado. Por lo tanto, debe comprender el impacto antes de habilitarlo.

- debug redundancy application group rii event

Este comando se utiliza para asegurarse de que las conexiones coincidan con el grupo RII correcto que se replicará correctamente. Cuando el tráfico llega al ZBFW, las interfaces de origen y de destino se comprueban en busca de un ID de grupo RII. Esta información se comunica luego a través del link de datos al par. Cuando el grupo RII del peer en espera se alinea con las unidades activas, se genera el syslog en el Ejemplo 8 y confirma los ID de grupo RII que se utilizan para replicar la conexión:

Ejemplo 8: Syslog

debug redundancy application group rii event

debug redundancy application group rii error

!

*Feb  1 21:13:01.378: [RG-RII-EVENT]:  get idb: rii:100

*Feb  1 21:13:01.378: [RG-RII-EVENT]:  get idb: rii:200

- debug redundancy application group protocol all

Este comando se utiliza para confirmar que los dos pares pueden verse entre sí. La dirección IP de peer se confirma en las depuraciones. Como se ve en el Ejemplo 9, ZBFW1 ve a su peer en el estado de espera con la dirección IP 10.60.1.2. Lo contrario es cierto para ZBFW2.

Ejemplo 9: Confirmar IP de Peer en Debugs

debug redundancy application group protocol all

!

ZBFW1#

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-MEDIA: RG Media event, rg_id=1, role=Standby,

addr=10.60.1.2, present=exist, reload=0, intf=Et0/2, priority=150.

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-MEDIA: [RG 1] [Active/Active] set peer_status 0.

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-MEDIA: [RG 1] [Active/Active] priority_event

'media: low priority from standby', role_event 'no event'.

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Active/Active] select fsm event,

priority_event=media: low priority from standby, role_event=no event.

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Active/Active] process FSM event

'media: low priority from standby'.

*Feb  1 21:35:58.213: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Active/Active] no FSM transition

ZBFW2#

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-MEDIA: RG Media event, rg_id=1, role=Active,

addr=10.60.1.1, present=exist, reload=0, intf=Et0/2, priority=200.

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-MEDIA: [RG 1] [Standby/Standby-hot]

set peer_status 0.

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-MEDIA: [RG 1] [Standby/Standby-hot] priority_event

'media: high priority from active', role_event 'no event'.

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Standby/Standby-hot] select

fsm event, priority_event=media: high priority from active, role_event=no event.

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Standby/Standby-hot] process

FSM event 'media: high priority from active'.

*Feb  1 21:36:02.283: RG-PRTCL-EVENT: [RG 1] [Standby/Standby-hot] no FSM

transition

Problemas comunes

Esta sección detalla algunos problemas comunes que se han encontrado.

Selección de interfaz de datos y control

Estos son algunos consejos para las VLAN de datos y control:

- No incluya las interfaces de datos y control en la configuración de ZBFW. Sólo se utilizan para comunicarse entre sí; por lo tanto, no hay necesidad de asegurar estas interfaces.

- Las interfaces de control y datos pueden estar en la misma interfaz o VLAN. Esto preserva los puertos en el router.

Grupo RII ausente

El grupo RII debe aplicarse tanto en las interfaces LAN como WAN. Las interfaces LAN deben estar en la misma subred, pero las interfaces WAN pueden estar en subredes separadas. Si hay un grupo RII ausente en una interfaz, este syslog ocurre en la salida del evento rii del grupo de aplicaciones de redundancia de debug y error rii del grupo de aplicaciones de redundancia de debug:

000515: Dec 20 14:35:07.753 EST: FIREWALL*: RG not found for ID 0

Conmutación por error automática

Para configurar la conmutación por fallas automática, se debe configurar el HA de ZBFW para realizar un seguimiento de un objeto de acuerdo de nivel de servicio (SLA) y reducir dinámicamente la prioridad en función de este evento SLA. En el Ejemplo 10, ZBFW HA realiza un seguimiento del estado del link de la interfaz GigabitEthernet0. Si esta interfaz se desactiva, la prioridad se reduce para que el dispositivo de peer sea más favorecido.

Ejemplo 10: Configuración automática de conmutación por fallas de ZBFW HA

redundancy

application redundancy

group 1

name ZBFW_HA

preempt

priority 230

control Vlan801 protocol 1

data Vlan801

track 1 decrement 200

!

track 1 interface GigabitEthernet0 line-protocol

redundancy

application redundancy

group 1

name ZBFW_HA

preempt

priority 180

control Vlan801 protocol 1

data Vlan801

A veces, el ZBFW HA no conmuta por error automáticamente aunque haya un evento de prioridad reducida. Esto se debe a que la palabra clave preempt no está configurada en ambos dispositivos. La palabra clave preempt tiene una funcionalidad diferente a la de conmutación por fallo de Hot Standby Router Protocol (HSRP) o Adaptive Security Appliance (ASA). En ZBFW HA, la palabra clave preempt permite que ocurra un evento de failover si cambia la prioridad del dispositivo. Esto se documenta en la Guía de Configuración de Seguridad: Firewall de Políticas Basado en Zona, Cisco IOS Release 15.2M&T. A continuación se muestra un extracto del capítulo de alta disponibilidad del firewall de políticas basado en zonas:

"Un switchover al dispositivo en espera puede ocurrir en otras circunstancias. Otro factor que puede provocar un switchover es una configuración de prioridad que se puede configurar en cada dispositivo. El dispositivo con el valor de prioridad más alto es el dispositivo activo. Si se produce una falla en el dispositivo activo o en espera, la prioridad del dispositivo disminuye en una cantidad configurable, conocida como peso. Si la prioridad del dispositivo activo cae por debajo de la prioridad del dispositivo en espera, se produce un switchover y el dispositivo en espera se convierte en el dispositivo activo. Este comportamiento predeterminado se puede invalidar desactivando el atributo de prioridad para el grupo de redundancia. También puede configurar cada interfaz para disminuir la prioridad cuando el estado de la Capa 1 de la interfaz se desactiva. La prioridad configurada invalida la prioridad predeterminada de un grupo de redundancia".

Estos resultados indican el estado adecuado:

ZBFW01#show redundancy application group 1

Group ID:1

Group Name:ZBFW_HA

Administrative State: No Shutdown

Aggregate operational state : Up

My Role: ACTIVE

Peer Role: STANDBY

Peer Presence: Yes

Peer Comm: Yes

Peer Progression Started: Yes

RF Domain: btob-one

RF state: ACTIVE

Peer RF state: STANDBY HOT

ZBFW01#show redundancy application faults group 1

Faults states Group 1 info:

Runtime priority: [230]

RG Faults RG State: Up.

Total # of switchovers due to faults:           0

Total # of down/up state changes due to faults: 0

Estos registros se generan en el ZBFW sin ninguna depuración habilitada. Este registro muestra cuando el dispositivo se activa:

*Feb  1 21:47:00.579: %RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from

Init to Standby

*Feb  1 21:47:09.309: %RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from Standby

to Active

*Feb  1 21:47:19.451: %RG_VP-6-BULK_SYNC_DONE: RG group 1 BULK SYNC to standby

complete.

*Feb  1 21:47:19.456: %RG_VP-6-STANDBY_READY: RG group 1 Standby router is in

SSO state

Este registro muestra cuando el dispositivo se encuentra en espera:

*Feb  1 21:47:07.696: %RG_VP-6-BULK_SYNC_DONE: RG group 1 BULK SYNC to standby

complete.

*Feb  1 21:47:07.701: %RG_VP-6-STANDBY_READY: RG group 1 Standby router is in

SSO state

*Feb  1 21:47:09.310: %RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from Active

to Init

*Feb  1 21:47:19.313: %RG_PROTOCOL-5-ROLECHANGE: RG id 1 role change from

Init to Standby

Ruteo Asimétrico

El soporte de ruteo asimétrico se describe en la guía Soporte de Ruteo Asimétrico.

Para configurar el ruteo asimétrico, agregue las funciones tanto a la configuración global del grupo de aplicaciones de redundancia como a la subconfiguración de la interfaz. Es importante tener en cuenta que el ruteo asimétrico y un RG no se pueden habilitar en la misma interfaz, porque no se soportan. Esto se debe a cómo funciona el ruteo asimétrico. Cuando una interfaz se designa para el ruteo asimétrico, no puede ser parte de la replicación de conexión HA en ese punto, porque el ruteo es inconsistente. La configuración de un RG confunde al router, porque un RG especifica que una interfaz es parte de la replicación de la conexión HA.

Ejemplo 11: Configuración de Ruteo Asimétrico

redundancy

application redundancy

group 1

asymmetric-routing interface Ethernet0/3

interface Ethernet0/1

redundancy asymmetric-routing enable

Esta configuración se debe aplicar en ambos routers en el par HA.

La interfaz Ethernet0/3 mencionada anteriormente es un nuevo link dedicado entre los dos routers. Este link se utiliza exclusivamente para pasar tráfico ruteado asimétricamente entre los dos routers. Esta es la razón por la que debería ser un link dedicado equivalente a la interfaz orientada externamente.

Información Relacionada

- Guía de configuración de seguridad: Firewall de políticas basado en zonas, Cisco IOS Release 15.2M&T

- Guía de configuración de seguridad de alta disponibilidad de firewall de políticas basadas en zonas

- Cisco IOS 15.2M&T

- Cisco IOS Firewall

- Avisos de campo de productos de seguridad

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems