Contenido

Introducción

Pregunta. Después de la actualización de ISE a 2.4, es posible que reciba una alarma "Alarmas: Menos licencias de VM instaladas que los nodos de VM implementados", aunque todas las licencias necesarias se instalaron antes de la actualización.

Introducción

Pregunta. Después de la actualización de ISE a 2.4, es posible que reciba una alarma "Alarmas: Menos licencias de VM instaladas que los nodos de VM implementados", aunque todas las licencias necesarias se instalaron antes de la actualización.

Respuesta. Para la versión 2.4, se recomienda instalar las licencias de VM adecuadas para los nodos de VM en su implementación. Debe instalar las licencias de VM en función del número de nodos de VM y de los recursos de cada nodo de VM, como la CPU y la memoria. De lo contrario, recibirá advertencias y notificaciones para adquirir e instalar las claves de licencia de VM en la versión 2.4; sin embargo, los servicios no se interrumpen.

La alarma en sí misma se manifestará de varias maneras.

- Advertencia sobre licencia al primer inicio de sesión después de la actualización:

- Mensaje de información de licencia al primer login después de la actualización:

- Alarma en el Dashlet de alarmas:

Las licencias de VM se ofrecen en tres categorías: Pequeñas, Medianas y Grandes. Por ejemplo, si utiliza un nodo de VM equivalente de 3595 con 8 núcleos y 64 GB de RAM, es posible que necesite una licencia de VM de categoría media si desea replicar las mismas capacidades en la máquina virtual. Puede instalar varias licencias de VM en función del número de VM y sus recursos según los requisitos de implementación.

Las licencias de VM son licencias de infraestructura, por lo que puede instalar licencias de VM independientemente de las licencias de terminales disponibles en su implementación. Puede instalar una licencia de VM incluso si no ha instalado ninguna licencia de evaluación, Base, Plus o Apex en su implementación. Sin embargo, para utilizar las funciones habilitadas por las licencias Base, Plus o Apex, debe instalar las licencias adecuadas.

Después de instalar o actualizar a la versión 2.4, si hay alguna discordancia entre el número de nodos de VM implementados y las licencias de VM instaladas, las alarmas se muestran en el dashlet Alarmas cada 14 días. Las alarmas también se muestran si hay cambios en los recursos del nodo de VM o cuando se registra o se elimina un nodo de VM.

Las licencias de VM son licencias perpetuas. Los cambios en las licencias de VM se muestran cada vez que inicia sesión en la GUI de Cisco ISE, hasta que marque la casilla de verificación "No volver a mostrar este mensaje" en la ventana emergente de notificación.

Si tiene previsto actualizar a la versión 2.4, póngase en contacto con licensing@cisco.com con los números de pedido de venta que incluyen la compra de VM para adquirir una licencia de VM media por cada VM adquirida anteriormente. También debe incluir su ID de CCO junto con el número de pedido de venta. Alias sólo se aplica a clientes que hayan adquirido previamente y que deseen actualizar a la versión 2.4 y necesiten PAK. Se espera que los nuevos clientes canalicen sus compras a través de ventas directas o partners que los guiarán por el proceso de compra habitual.

La siguiente tabla muestra los recursos mínimos de VM por categoría:

Categoría de VM

Rango de RAM

Número de CPU

Pequeño

16 GB

12 CPU

Medio

64 GB

16 CPU

Grande

256 GB

16 CPU

Para obtener más información sobre las licencias, vea el capítulo "Cisco ISE Licenses" (Licencias de Cisco ISE) en la Guía del administrador de Cisco Identity Services Engine, versión 2.4.

Esta información también está disponible en la guía de actualización:

Guía de actualización de Cisco Identity Services Engine, versión 2.4