Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo determinar el tráfico que está siendo manejado por una instancia de snort específica. Este detalle es muy útil mientras se resuelve el problema del uso elevado de la CPU en una instancia de snort específica.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de la tecnología Firepower

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Firepower Management Center 6.X y posterior

- Aplicable a todos los dispositivos administrados que incluyen Firepower Threat Defense, Firepower Modules y Firepower Sensors

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Configuraciones

Inicie sesión en Firepower Management Center con privilegios de administración.

Una vez que el login se realiza correctamente, navegue hasta Analysis > Search, como se muestra en la imagen:

Asegúrese de que la tabla Eventos de conexión se elija en el menú desplegable y, a continuación, seleccione el Dispositivo en la sección. Introduzca los valores para el campo Dispositivo y la ID de instancia de Snort (0 a N, el número de instancias de Snort depende del dispositivo administrado), como se muestra en la imagen:

Una vez introducidos los valores, haga clic en Buscar y el resultado serían los eventos de conexión que se activan por la instancia de sondeo específica.

Nota: Si el dispositivo administrado es Firepower Threat Defense, puede determinar las instancias de sondeo utilizando el modo FTD CLISH.

> show asp inspect-dp snort

SNORT Inspect Instance Status Info

Id Pid       Cpu-Usage    Conns      Segs/Pkts  Status

tot (usr | sys)

-- ----- ---------------- ---------- ---------- ----------

0  5266    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

1  5268    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

2  5267    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

3  5270    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

4  5269    0% (  0%|  0%)   0          0        READY

Nota: Si el dispositivo administrado es Firepower Module o Firepower Sensor, puede determinar las instancias de snort usando el modo experto y el comando superior basado en Linux.

admin@firepower:~$ top

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

5247 root      20   0 15248 1272  932 S    0  0.0   0:03.05 top

5264 root       1 -19 1685m 461m  17m S    0  2.9   1:05.26 snort

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.