Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar el widget personalizado para representar la velocidad de tráfico en la interfaz de dispositivos administrados. La configuración muestra un ejemplo básico de la velocidad de tráfico asociada con cada interfaz de todos los dispositivos administrados.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de la tecnología Firepower

- Conocimiento de la navegación básica en Firepower Management Center

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Firepower Management Center versión 6.1.x y posterior

- Aplicable a los sensores de Firepower/Threat Defense gestionados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Configuraciones

Paso 1. Inicie sesión en Firepower Management Center con privilegios de administrador.

Una vez que el login se haya realizado correctamente, navegue hasta Descripción general> Panel > Agregar widgets, como se muestra en la imagen

a) Vista clásica:

b) Vista luminosa:

Paso 2. Haga clic en Agregar widgets y elija el Análisis personalizado:

a) Vista clásica:

b) Vista luminosa:

Paso 3. Vuelva al panel y configure el widget como se muestra en la imagen:

a) Vista clásica:

b) Vista luminosa:

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.