Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Generar aCSR

Importar la cadena de certificados de la autoridad certificadora

Importar el certificado de identidad firmado para el servidor

Configuración del Administrador de chasis para utilizar el nuevo certificado

Verificación

Troubleshoot

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo generar un CSR e instalar el certificado de identidad para su uso con el Administrador de chasis para FXOS en los dispositivos de las series FP 4100/9300.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Configuración del sistema operativo extensible (FXOS) de Firepower desde la línea de comandos

- Usar solicitud de firma de certificado (CSR)

- Conceptos de la infraestructura de clave privada (PKI)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Hardware Firepower (FP) series 4100 y 9300

- FXOS versiones 2.10

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Después de la configuración inicial, se genera un certificado SSL autofirmado para su uso con la aplicación web del administrador de chasis. Dado que el certificado está autofirmado, los exploradores de cliente no confían automáticamente en él. La primera vez que un nuevo navegador cliente accede a la interfaz web del administrador de chasis, el navegador emite una advertencia SSL similar a su conexión de que no es privada y requiere que el usuario acepte el certificado antes de acceder al administrador de chasis. Este proceso permite que se instale un certificado firmado por una entidad emisora de certificados de confianza, lo que permite que un explorador cliente confíe en la conexión y active la interfaz web sin advertencias.

Configurar

Generar una CSR

Realice estos pasos para obtener un certificado que contenga la dirección IP o el nombre de dominio completamente calificado (FQDN) del dispositivo (que permite que un explorador cliente identifique el servidor correctamente):

- Cree un anillo de claves y seleccione el tamaño del módulo de la clave privada.

Nota: El nombre del anillo de claves puede ser cualquier entrada. En estos ejemplos, se utiliza firepower_cert.

Este ejemplo crea un anillo de claves con un tamaño de clave de 1024 bits:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- Configure los campos CSR. El CSR se puede generar con solo opciones básicas como un nombre de sujeto. Esto también solicita una contraseña de solicitud de certificado.

Este ejemplo crea y muestra una solicitud de certificado con una dirección IPv4 para un llavero, con opciones básicas:

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04

Certificate request password:

Confirm certificate request password:

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- El CSR también se puede generar con opciones más avanzadas que permiten que información como la configuración regional y la organización se integren en el certificado.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set "ip 192.168.200.123"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* #  set subject-name "sjc04"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country "US"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns "bg1-samc-15A"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email "test@cisco.com"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality "new york city"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name "Testing"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state "new york"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer

- Exporte el CSR para proporcionar a la autoridad de certificación. Copie la salida que comienza con (e incluye) -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- termina con (e incluye) -----END CERTIFICATE REQUEST-----.

Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq

Certificate request subject name: sjc04

Certificate request ip address: 192.168.200.123

Certificate request e-mail name: test@cisco.com

Certificate request country name: US

State, province or county (full name): New York

Locality name (eg, city): new york city

Organization name (eg, company): Cisco

Organization Unit name (eg, section): Testing

Request:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F

JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4

0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg

LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN

BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg

nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv

TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H

BA==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Importar la cadena de certificados de la autoridad certificadora

Nota: todos los certificados deben estar en formato Base64 para poder importarse a FXOS. Si el certificado o la cadena recibidos de la autoridad certificadora tienen un formato diferente, primero debe convertirlos con una herramienta SSL como OpenSSL.

- Cree un nuevo punto de confianza para mantener la cadena de certificados.

Nota: El nombre del punto de confianza puede ser cualquier entrada. En los ejemplos, se utiliza firepower_chain.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10

Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42

> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT

> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV

> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB

> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc

> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4

> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt

> 4YL5Jg==

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer

Nota: para una autoridad de certificación que utilice certificados intermedios, se deben combinar los certificados raíz e intermedios. En el archivo de texto, pegue el certificado raíz en la parte superior, seguido de cada certificado intermedio de la cadena (que incluye todos los indicadores BEGIN CERTIFICATE y END CERTIFICATE). A continuación, pegue todo el archivo antes de la delineación ENDOFBUF.

Importar el certificado de identidad firmado para el servidor

- Asocie el punto de confianza creado en el paso anterior al anillo de claves creado para la CSR.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10

- Pegue el contenido del certificado de identidad proporcionado por la autoridad de certificación.

Firepower-chassis /security/keyring* # set cert

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Keyring certificate:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

Configuración del Administrador de chasis para utilizar el nuevo certificado

El certificado ya se ha instalado, pero el servicio web aún no está configurado para utilizarlo.

Firepower-chassis# scope system

Firepower-chassis /system # scope services

Firepower-chassis /system/services # enable https

Firepower-chassis /system/services* # set https port 443

Warning: When committed, this closes all the web sessions.

Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984

Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high

Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

- show https - Output muestra el llavero asociado con el servidor HTTPS. Puede reflejar el nombre creado en los pasos mencionados anteriormente. Si todavía muestra el valor predeterminado, entonces no se ha actualizado para usar el nuevo certificado.

Firepower-chassis /system/services # show https Name: https Admin State: Enabled Port: 443 Operational port: 443 Key Ring: kring7984 Cipher suite mode: Medium Strength Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIU M:+EXP:+eNULL

- show keyring <keyring_name> detail - La salida muestra el contenido del certificado que se importa, y muestra si es válido o no.

fp4120 /security #  scope security

fp4120 /security #  show keyring kring7984 detail Keyring kring7984: RSA key modulus: Mod2048 Trustpoint CA: tPoint10  Certificate status: Valid Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA Validity Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC, CN=fp4120.test.local Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40: 0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0: a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4: 50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2: fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e: d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73: 3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84: a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f: 9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6: 20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f: ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca: 87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c: 07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22: 47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f: cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95: 5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab: d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d: 1d:85 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Alternative Name: DNS:fp4120.test.local X509v3 Subject Key Identifier: FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94 X509v3 Authority Key Identifier: keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Authority Information Access: CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority 10.3.6.1.4.1.311.20.2: ...W.e.b.S.e.r.v.e.r X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10: e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf: 02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08: 2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a /cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1 YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0 aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw= -----END CERTIFICATE----- Zeroized: No

- Ingrese https://<FQDN_or_IP>/ en la barra de direcciones de un navegador web, navegue hasta el administrador de chasis Firepower y verifique que se presente el nuevo certificado confiable.

Advertencia: los exploradores también comprueban el nombre de sujeto de un certificado con la entrada de la barra de direcciones, por lo que si el certificado se emite con el nombre de dominio completo, se debe tener acceso de ese modo en el explorador. Si se accede a través de la dirección IP, se produce un error SSL diferente (nombre común no válido) incluso si se utiliza el certificado de confianza.

Troubleshoot

Actualmente no hay información específica disponible para resolver problemas de esta configuración.

Información Relacionada

- Acceso a la CLI de FXOS

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems