Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Requisitos de instalación del certificado ESA

Servicios ESA que requieren certificados

Introducción

Este documento describe los requisitos de instalación del certificado para Cisco Email Security Appliance (ESA) y los servicios para los que se pueden utilizar los certificados.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- ESA de Cisco

- AsyncOS

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco ESA que ejecuta cualquier versión de AsyncOS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Requisitos de instalación del certificado ESA

Para instalar un certificado en el ESA, debe tener estos elementos disponibles en el formato de Correo mejorado de privacidad (PEM):

- El certificado X.509

- La clave privada que coincide con el certificado

- Cualquier certificado intermedio proporcionado por su Autoridad de Certificación (CA)

Servicios ESA que requieren certificados

Los certificados se pueden utilizar para estos cuatro servicios:

- Seguridad de la capa de transporte entrante (TLS)

- TLS saliente

- HTTPS

- Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAPS)

Consejo: Puede utilizar el mismo certificado para los cuatro servicios o puede utilizar certificados independientes para cada uno.