Contenido

Introducción

¿Cómo veo el estatus y el número de mensajes en la cola de mensaje del dispositivo ESA?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo ver el estatus y el número de mensajes activos en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

¿Cómo veo el estatus y el número de mensajes en la cola de mensaje del dispositivo ESA?

En su ESA, usted puede ver inmediatamente el estatus de la cola usando los tophosts ordena en el CLI, y la selección de la opción activa de los beneficiarios. Esto permitirá que usted vea la cola de mensaje al lado de los host de la salida.

Usted puede también utilizar el comando detail del estatus en el CLI. Esto permitirá que usted vea el número total de mensajes en su dispositivo que han sido entregados y sin entregar. Usted encontrará la información apropiada en la parte inferior de la salida del detalle del estatus.

Si usted está interesado en la visión el número de mensajes en la cola de trabajo, usted puede utilizar el comando del workqueue del CLI. Este comando visualizará el estado y el número de mensaje en el workqueue.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

No es posible visualizar los mensajes individuales que están en la cola.

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems