Contenido

Introducción

Antecedentes

Introducción

Este documento describe los detalles sobre errno 61" del mensaje de error el “.

Contribuido por Stephan Fiebrandt y Chris Haag, ingenieros de Cisco TAC.

Antecedentes

Allí un par de diversos mensajes del “errno” posibles cuando un dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco no puede entregar un mensaje debido a un Error de red. El errno 61 indica que no hay active del servidor en el IP de destino. Si usted accionó abajo de su dispositivo e intentado entregarle el correo de otro dispositivo de seguridad del contenido de Cisco, éste es el mensaje del registro.

Error de conexión: DCID: IP 15242613: puerto de 192.168.1.1: 25 detalles: [Interfaz rechazada conexión del errno 61]: razón de 1.1.1.1: Error de red

Si la conexión está siendo TCPREFUSED, usted verá el errno 54.