Introducción

Este documento describe un problema cuando las X-encabezados son que falta/no visibles en Microsoft Exchange Server.

Antecedentes

Hemos tenido recientemente informes, de los clientes que ejecutaban el ™ del Microsoft Exchange de las X-encabezados que falta. En los entornos donde el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) envía el correo electrónico de entrante primero a un servidor del exchange 5.5, y el servidor 5.5 adelante el correo electrónico a un servidor del intercambio 2003, hay un bug indocumentado, en el código de Microsoft, que elimina y/o los modfies los valores de las X-encabezados de encargo. Este bug persiste incluso si ambos servidores Exchange hacen las actualizaciones más actuales instalar. Siga por favor el link abajo para la información sobre la resolución del problema.

$REFERENCES

- las X-encabezados se asignan el mismo valor en vez de los valores diferenciados previstos cuando usted envía un mensaje del correo electrónico de Internet de un ordenador del Exchange Server 5.5