Contenido

Introducción

Antecedentes

Introducción

Este documento describe el significado de “verificó no” en las conexiones SMTP entrantes.

Antecedentes

Aquí está un ejemplo del “verificó no” el mensaje del registro:

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

Los mensajes del registro de este tipo indican el siguiente:

1. La dirección IP no invierte la resolución a un nombre de dominio completo (FQDN).

2. El nombre de host encontrado de la resolución reversa no transmite a la resolución la misma dirección IP que está conectando.

Esta condición se considera a menudo para los ISP con los expedientes mal mantenidos DNS.

Esta condición no hará típicamente la entrega de correo fallar.

Los clientes de Cisco pueden estrangular o bloquear los mensajes de los dominios con los problemas DNS.