Contenido

Introducción

¿Cómo determino que la versión de software está funcionando con en mi aplicación?

Página de registro de la interfaz Web

Página del estado del sistema en la interfaz Web

Página de la actualización en la interfaz Web

Opciones de interfaz de línea de comando

Introducción

Este documento describe cómo identificar qué versión del AsyncOS se está ejecutando en el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA), el dispositivo de seguridad de la red (WSA), o el dispositivo de la Administración de seguridad (S A).

¿Cómo determino que la versión de software está funcionando con en mi aplicación?

Al ocuparse del soporte de Cisco, puede ser pedidole la versión del AsyncOS que es ejecutado en el dispositivo.  La versión de AsyncOS se puede identificar a partir de la una de las ubicaciones enumeradas abajo:

- Página de registro de la interfaz Web.

- Página del “estado del sistema” en la interfaz Web.

- Página de la “actualización” en la interfaz Web.

- Opciones de interfaz de línea de comando.

Página de registro de la interfaz Web

Al registrar en un dispositivo, la página del chapoteo del login mostrará la versión bajo descripción del dispositivo y sobre el campo "nombre de usuario".

Página del estado del sistema en la interfaz Web

Después de registrar en el dispositivo, la información de la versión se puede encontrar en la página del “estado del sistema”.  Las direcciones específicas del dispositivo se muestran abajo.

- ESA

- “Monitor selecto - > estado del sistema” del menú.

- Mire bajo sección del “estado del sistema” para el “sistema operativo”.

- WSA

- Seleccione la “información - > estado del sistema” del menú.

- Mire bajo sección de la “configuración actual” para la “versión”.

- S A

- Seleccione el “dispositivo de la Administración - > los servicios centralizados - > estado del sistema” del menú.

- Mire bajo sección de la “información del sistema” para el “sistema operativo”.

Actualice la página en la interfaz Web

Después de registrar en el dispositivo, la información de la versión se puede encontrar en la página de la “actualización”.  Las direcciones específicas del dispositivo se muestran abajo.

- ESA

- “Administración del sistema selecta - > actualización del sistema” del menú.

- Mire bajo “sección del sistema de la actualización” para la “versión actual de AsyncOS”.

- WSA

- Seleccione a la “administración del sistema - > actualización del sistema” del menú.

- Mire bajo “sección del sistema de la actualización” para la “versión actual de AsyncOS”.

- S A

- Seleccione el “dispositivo de la Administración - > administración del sistema - > actualización del sistema” del menú.

- Mire bajo “sección del sistema de la actualización” para la “versión actual de AsyncOS”.

Opciones de interfaz de línea de comando

Dentro de la interfaz de línea de comando, hay dos opciones que mostrarán la versión corriente actual según lo observado abajo

Usando el comando de la “versión” (resaltado en el amarillo abajo):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

Usando el comando del “ipcheck” (resaltado en el amarillo abajo):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05