Contenido

Introducción

¿Qué significa cuando mi luz indicadora del sistema ESA centella la naranja?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA) después de que la luz indicadora del sistema comience a centellar la naranja.

¿Qué significa cuando mi luz indicadora del sistema ESA centella la naranja?

Si la luz indicadora del sistema en su dispositivo centella ambarino/la naranja, significa que hay un problema de hardware serio que requiere la intervención inmediata.

Detrás del bisel de su dispositivo (excepto en los dispositivos C1x0 y de las S1x0 Series) hay un pequeño panel LCD que visualiza la información del error adicional. Incline el bisel hacia abajo (ningunas herramientas requeridas) y copie el código de error que aparece en la visualización. Entonces, soporte de cliente de la Seguridad del contenido de Cisco del contacto para resolver el problema.

Información Relacionada

- ESA FAQ: ¿Qué mensajes pueden aparecer en el panel LCD delantero de un ESA/WSA/SMA?