Contenido

Introducción

prerrequisitos

¿Cuál es el número máximo de máquinas soportadas en un cluster de la administración centralizada?

Introducción

Este documento describe el número máximo de dispositivos soportados en un cluster de la administración centralizada.

Prerequisites

La información en este documento se basa en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco y todas las versiones de AsyncOS.

¿Cuál es el número máximo de máquinas soportadas en un cluster de la administración centralizada?

Para alcanzar el rendimiento óptimo, Cisco recomienda que los usuarios limitan cualquier solo cluster a 20 dispositivos o menos.