Contenido

Introducción

Antecedentes

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe porqué el proceso de backup de un dispositivo de la Administración del Cisco Security de la fuente (S A) a una blanco S A falla con la itinerancia negada servidor del error “- [el tubo roto del errno 32].”

Antecedentes

Asegúrese de que estas restricciones y requisitos para los respaldos estén satisfechos:

- La misma versión de AsyncOS

- Blanco S A en la red

- Comunicación entre los dispositivos con el Secure Shell (SSH)

- La capacidad del dispositivo de la blanco es el lo mismo o mayor

- Solamente un proceso de backup ejecuta el en un momento

Problema

Cuando usted sostiene los datos a partir de un S A a otro S A, el respaldo falla. Vea los mensajes de error aparecer en el registro de reserva aquí:

Wed Jun 11 15:40:07 2014 Warning: BACKUP: Errors: ssync errors during backup to

10.7.72.15, Reason: Server denied roaming - Write failed: Broken pipe -  - errors:

"[Errno 32] Broken pipe" - Wed Jun 11 15:40:40 2014 Warning: BACKUP:

Errors: ssync errors during backup to

10.7.72.15, Reason: Server denied roaming - Write failed: Broken pipe - errors:

"[Errno 32] Broken pipe"

Wed Jun 11 15:40:40 2014 Warning: BACKUP: Failed: phase One for the service: isq

Wed Jun 11 15:40:57 2014 Critical: BACKUP: FAILED: Backup job(migrace) for

mgmt2.iol.cz scheduled to start at 11 June 2014, 15:34 to 10.7.72.15 failed with errors

-  tracking:Server denied roaming - Write failed: Broken pipe -  - errors:

"[Errno 32] Broken pipe"

isq:Server denied roaming - Write failed: Broken pipe -  - errors: "[Errno 32]

Broken pipe" - isq:Server denied roaming - Write failed: Broken pipe - errors:

"[Errno 32] Broken pipe".

Solución

El error [error del tubo roto del errno 32] ocurre típicamente cuando el sistema intenta continuar y utilizar una conexión que se ha cerrado ya. Comprobación para cualquier problemas potenciales de la capa dos y mirada en los resultados del etherconfig > de los media y el netstat - ni en ambos S A usando el CLI.

source_SMA> etherconfig

Ethernet interfaces:

1. Data 1 (100baseTX full-duplex: ) 00:1e:c9:51:9a:20

2. Data 2 (Autoselect: ) 00:1e:c9:51:9a:22

3. Management (100baseTX full-duplex: ) 00:10:18:34:d4:bf

source_SMA> netstat -ni

Name    Mtu Network       Address              Ipkts Ierrs Idrop    Opkts Oerrs  Coll

Data 2 1500 < Link#1 >    00:1e:c9:51:9a:22        0     0     0        0     0     0

Mana~t 1500 < Link#2 >    00:10:18:34:d4:bf 11081531     0     0 11779530     0     0

Mana~t 1500 10.7.72.0     10.7.72.18         1746167     -     -  1870789     -     -

Data 1 1500 < Link#3 >    00:1e:c9:51:9a:20 24323550     0     0 23750730     0     0

Data 1 1500 192.168.30.0  192.168.30.252     6139415     -     -  6089676     -     -

target_SMA> etherconfig

Ethernet interfaces:

1. Data 1 (100baseTX full-duplex: ) d4:ae:52:87:f4:44

2. Data 2 (Autoselect: ) d4:ae:52:87:f4:46

3. Data 3 (Autoselect: ) d4:ae:52:87:f4:48

4. Management (100baseTX full-duplex: ) d4:ae:52:87:f4:42

target_SMA> netstat -ni

Name    Mtu Network         Address              Ipkts Ierrs Idrop    Opkts Oerrs  Coll

Mana~t 1500 < Link#1 >      d4:ae:52:87:f4:42   122700    62     0    12289     0     0

Mana~t 1500 10.7.72.0       10.7.72.15           38051     -     -     1033     -     -

Data 1 1500 < Link#2 >      d4:ae:52:87:f4:44   154093  1235     0    54906     0     0

Data 1 1500 192.168.30.0    192.168.30.245       45116     -     -    50445     -     -

Data 2 1500 < Link#3 >      d4:ae:52:87:f4:46        0     0     0        0     0     0

Data 3 1500 < Link#4 >      d4:ae:52:87:f4:48        0     0     0        0     0     0

El dispositivo que recibe (target_SMA) muestra los errores de entrada en las interfaces de Ethernet de la Administración y de los datos 1. Si usted marca que el Switch que el target_SMA está conectado con, usted ve que el problema es una incompatibilidad entre el S A y el switch Cisco. A pesar de la detección automática de velocidad y dúplex de la interfaz, ambos dispositivos no pueden elegir las mismas configuraciones. El S A detecta el FULL-duplex 100baseTX, pero en el Switch, hay solamente los 100baseTX semidúplexes y debe ser configurado al FULL-duplex 100baseTX.