Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe un problema encontrado cuando intenta actualizar Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) a la versión 8.4.7 o posterior o a la versión 9.1.3 o posterior. También proporciona la ruta de actualización que resuelve el problema.

Problema

Cuando intente una actualización de ASA a estas versiones:

- Versión 8.4.7 o versiones posteriores en la serie 8.4 de código

- Versión 9.1.3 o posterior

recibe este mensaje de error:

No Cfg structure found in downloaded image file

Este mensaje de error se genera porque la estructura de archivos para las imágenes binarias ASA cambió tanto en la versión 8.4.7 como en la versión 9.1.3. Hay una ruta de actualización específica que debe seguir.

Solución

Siga este proceso de actualización de la versión:

1. Localice su versión actual en la columna Imagen de ASA actual.

2. Actualice a la versión enumerada en la columna Primera actualización.

3. Actualice a una de las versiones enumeradas en la columna Actualización final:

Imagen de ASA actual

Primera actualización

Actualización final

8.2.x

8.4.6

8.4.7 o posterior, 9.1.3 o posterior

8.3.x

8.4.6

8.4.7 o posterior, 9.1.3 o posterior

8.4.1 a 8.4.4.10

8.4.6, 9.0.2

8.4.7 o posterior, 9.1.3 o posterior

8.5.x

9.0.2

9.1.3 o posterior

8.6.1

9.0.2

9.1.3 o posterior

9.0.1

9.0.2

9.1.3 o posterior

9.0.1.1 y posteriores

(para incluir 9.0.2 y posteriores)

No aplicable

9.1.3 o posterior

9.1.1

9.1.2

9.1.3 o posterior

9.1.1.1 y posteriores

No aplicable

9.1.3 o posterior

Nota: Si actualiza a una versión final posterior a la versión 8.4.7 o a la versión 9.1.3, se aplica el mismo proceso. Simplemente reemplace la imagen 8.4.7 o 9.1.3 en la columna Actualización final por la versión final a la que se actualizará.