Introducción

Este documento describe cómo resolver problemas del mensaje de error Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512 en Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

Problema

Cuando ingresa el comando url-block url-mempool 10240 en el ASA en el modo Múltiple, recibe este mensaje de error:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Solución

El tamaño máximo del conjunto de memoria del búfer de URL (url-mempool) se establece en 10.240 KB en modo único en el ASA. Sin embargo, en el modo Múltiple, cada contexto sólo puede tener un máximo de 512 KB asignados al url-mempool. Este valor máximo está codificado y no se puede cambiar.

Nota: El tamaño máximo permitido de URL (configurado con el comando url-block url-size) debe ser menor que el tamaño de url-mempool. Como resultado, antes de aumentar el valor del tamaño de url, debe aumentar el valor del url-mempool, dependiendo del modo en que se ejecute el ASA.

Información Relacionada

- Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Se puede configurar un ASA de modo transparente sin una dirección IP en el grupo de bridges?

- Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Puedo configurar más entradas NAT estáticas que el número máximo de conexiones simultáneas para la plataforma dada?

- Preguntas frecuentes sobre ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance