Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Error: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el error INVALID_NICNUM que podría aparecer cuando ejecute Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) 8.4(2) o posterior.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el dispositivo de seguridad adaptable (ASA) de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Error: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

Problema

Cuando ejecuta ASA 8.4(2) o posterior, ASA podría imprimir en la consola mensajes similares a los siguientes:

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

or

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

Nota: Los valores hexadecimales y los números NIC pueden cambiar.

Solución

Este problema es superficial y se activa cuando el comando snmp-server se configura en el ASA.

Estos ID de bug de Cisco se utilizan para realizar un seguimiento de este problema en la plataforma adecuada:

- 5505 solamente

CSCtq96332 (sólo clientes registrados) —ASA 5505 registra los mensajes "INVALID_NICNUM" en la consola (Este problema se corrige en las versiones 8.4(2)2 y superiores.)

- No 5505

CSCtr83349 (sólo clientes registrados) —ASA registra los mensajes "INVALID_NICNUM" en la consola (Este problema se corrige en las versiones 8.4(2)6 y superiores.)

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems