Contenido

Introducción

VPC 2.4

VPC 3.0.x / AMPPC3000

Introducción

En este artículo se describe el procedimiento para restablecer la contraseña OPAdmin/root en AMP VPC(nube privada virtual). Asegúrese de que tiene acceso a la consola a la máquina. Esto puede ser a través del portal CIMC de UCS o de la consola KVM física en el caso de AMPPC3000 (OR) de la consola remota de VM en el caso de dispositivos virtuales.

VPC 2.4

—1) Durante el reinicio de la nube privada virtual, presione F10 para interrumpir el proceso de arranque de la máquina virtual.

—2) Obtendrá algo similar a:

—3) Haga clic en 'e'

—4) Aparecerá la siguiente pantalla, vaya al núcleo y vuelva a hacer clic en 'e':

—5) Añádase texto único como se muestra en la imagen, después de nunca, como se muestra en la imagen:

—6) Haga clic en Enter y en 'b' en la pantalla GRUB.

—7) Una vez que obtenga el mensaje de la raíz, continúe con el comando passwd y proporcione la nueva contraseña:

—8) Reinicie el VPC e intente iniciar sesión con la nueva contraseña establecida.

VPC 3.0.x / AMPPC3000

Debido al cambio de versión de CentOS, el proceso para restablecer la contraseña raíz es un poco diferente.

—1) Durante el reinicio de la nube privada virtual, presione F10 para interrumpir el proceso de arranque de la máquina virtual.

—2) Obtendrá algo similar a:

—3) Haga clic en 'e'

—4) Aparecerá la siguiente pantalla, desplácese hacia la salida para acceder a la sección "fi" y cambie la parte "ro":

a "rw init=/sysroot/bin/sh" como se muestra en la siguiente pantalla:

—5) Haga clic en Ctrl-X

—6) Una vez que se presente el shell, ejecute el comando "chroot /sysroot":

—7) Continúe con el comando passwd y proporcione la nueva contraseña:

—8) Recargue el VPC e inicie sesión con la nueva contraseña.