Contenido

Introducción

Exclusiones de conectores de Linux de terminal seguro en F-Secure 11.10.68 en CentOS 7.4.1708

Introducción

Algunos productos antivirus deben configurarse para que sean compatibles con el conector Secure Endpoint Linux.

Exclusiones de conectores de Linux de terminal seguro en F-Secure 11.10.68 en CentOS 7.4.1708

1. Configure la línea de comandos F-Secure para el modo independiente.

2. Configure F-Secure para excluir /opt/cisco/amp y todos los subdirectorios del escaneo.

3. Configure F-Secure para agregar operaciones de acceso a archivos mediante los siguientes programas a una lista de permitidos:

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. Configure el punto final seguro para excluir los siguientes directorios y subdirectorios:

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure