Contenido

Introducción

Configuración de la protección del conector

Controlador de autoprotección

Detención del servicio de conector de FireAMP

Razones para detener

Detener servicio mediante propiedades del conector

Detener servicio mediante CLI

Solución

Detenga el servicio mediante la línea de comandos

Detener servicio mediante la interfaz de usuario

Introducción

El conector FireAMP tiene una función denominada Protección de conectores. Esta opción permite proteger el servicio de conector de FireAMP mediante contraseña y evitar que se detenga o desinstale. Sin embargo, puede afectar al proceso de resolución de problemas debido al hecho de que detener el servicio del conector de FireAMP o desinstalarlo puede llegar a reproducirse como un paso de solución de problemas. Este documento describe cómo desinstalar FireAMP cuando está protegido mediante contraseña.

Configuración de la protección del conector

Para habilitar la opción Connector Protection, edite su política, vaya a la pestaña General y expanda Administrative Features.

Controlador de autoprotección

La función de protección de conectores utiliza un controlador de autoprotección para proteger los directorios de FireAMP. Un controlador autoprotegido realiza las siguientes tareas:

1.  Evite que se eliminen y modifiquen las claves del Registro que utiliza FireAMP.

2.  Evite que las aplicaciones escriban o eliminen archivos en el directorio de instalación. El directorio de instalación predeterminado es:

"%PROGRAMFILES%\Sourcefire\FireAMP"

3.  Evite descargar o sobrescribir los controladores de FireAMP.

4.  Evite que las aplicaciones de FireAMP, ipbandeja.exe y agent.exe, se "procesen" mediante el Administrador de tareas de Windows.

Detención del servicio de conector de FireAMP

Razones para detener

Algunos escenarios en los que podría querer detener el servicio de conector de FireAMP o desinstalar FireAMP serían:

1. Detenga el servicio para quitar los archivos de base de datos dañados o los archivos de registro antiguos.

2. Desinstale FireAMP debido a un error, una instalación dañada o incompleta.

3. Reemplace el archivo policy.xml para diagnosticar problemas de conectividad.

Detener servicio mediante propiedades del conector

No podrá detener el servicio mediante la ventana Propiedades del conector de FireAMP si la función Protección del conector está habilitada. Los botones para administrar el servicio están desactivados como se indica a continuación:

Detener servicio mediante CLI

Cuando intenta detener un servicio mientras la función de protección del conector está activada, recibe un mensaje de error como el siguiente:

The requested pause, continue, or stop is not valid for this service.

En la versión 4.3.0+, el servicio sfc.exe se puede detener con el comando "sfc.exe -k password", donde 'password' es la contraseña definida en la política.

Solución

Detenga el servicio mediante la línea de comandos

Nota: Este comando sólo funciona en la versión 4.3.0 y superiores del conector FireAMP.

sfc.exe -k password

Reemplace la palabra "password" (contraseña) por la contraseña real establecida en su política.

Detener servicio mediante la interfaz de usuario

Puede detener el servicio protegido mediante contraseña desde la interfaz de usuario.