Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo preferir una interfaz específica para el acceso directo a Internet (DIA) con la ayuda de la política de datos vSmart.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que conozca el marco de políticas SD-WAN.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el router vEdge y el controlador vSmart.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

El router vEdge tiene dos interfaces de enlace ascendente, con una configuración básica y superpuesta. El objetivo principal es preferir la interfaz ge0/1 para todo el tráfico al host de Internet con la dirección 203.0.113.137 de la subred local 192.0.2.0/24.

Configuración del router vEdge:

interface ge0/1

ip address 192.168.109.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color biz-internet

!

interface ge0/2

ip address 192.168.110.104/24

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color public-internet

!

!

ip route 0.0.0.0/0 192.168.109.10

ip route 0.0.0.0/0 192.168.110.10

!

vpn 40

ip route 0.0.0.0/0 vpn 0

Configuración del controlador vSmart:

policy

lists

data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

!

data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

!

site-list branch40

site-id 40

!

!

policy

data-policy FORCE_GE0_1

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

!

action accept

nat use-vpn 0

set

local-tloc color biz-internet encap ipsec

!

!

!

default-action accept

!

!

apply-policy

site-list branch40

data-policy FORCE_GE0_1 from-service

!

!

Verificación

Utilize esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Antes de aplicar la política:

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.110.10, Interface ge0/2 Index: 6

A continuación, active la política en vSmart y asegúrese de que la política de vSmart se aplica a vEdge:

vedge1# show policy from-vsmart

from-vsmart data-policy FORCE_GE0_1

direction from-service

vpn-list VPN_40

sequence 100

match

source-data-prefix-list      SOURCE_PREFIX

destination-data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

action accept

nat use-vpn 0

no nat fallback

set

local-tloc color biz-internet

local-tloc encap ipsec

default-action accept

from-vsmart lists vpn-list VPN_40

vpn 40

from-vsmart lists data-prefix-list DESTINATION_PREFIX

ip-prefix 203.0.113.137/32

from-vsmart lists data-prefix-list SOURCE_PREFIX

ip-prefix 192.0.2.0/24

Después de aplicar la política:

show policy service-path vpn 40 interface ge0/7 source-ip 192.0.2.222 dest-ip 203.0.113.137 protocol 6

Next Hop: Remote

Remote IP: 192.168.109.10, Interface ge0/1 Index: 5

Además, puede ver una conexión en la tabla de traducción NAT:

vedge1# show ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 40 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137

ip nat filter nat-vpn 0 nat-ifname ge0/1 vpn 1 protocol tcp 192.0.2.222 203.0.113.137 61213 443

public-source-address 192.168.109.104

public-dest-address 203.0.113.137

public-source-port 61213

public-dest-port 443

filter-state established

idle-timeout 0:00:54:11

outbound-packets 12593

outbound-octets 1186104

inbound-packets 16601

inbound-octets 4576423

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.