Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Información del plano de control

Comprobar propiedades locales del control

Comprobar conexiones de control

Protocolo de administración de superposición

Verificar que los OMP TLOC se anuncian desde vEdges

Verificar que vSmart recibe y anuncia los TLOC

Bidirectional Forwarding Detection

Comprender el comando show bfd sessions

Comando show tunnel statistics

Lista de acceso

Traducción de direcciones de red

Cómo Utilizar las Herramientas stun-client para Detectar Mapas y Filtros NAT.

Tipos de NAT compatibles para túneles de plano de datos"Enviando" utilizados en CLI

Firewalls

Security

Problemas del ISP con el tráfico marcado DSCP

Debug BFD

Utilizar Packet-Trace para capturar paquetes BFD (20.5 y posteriores)

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe los problemas de conexión del plano de datos de vEdge después de una conexión del plano de control; sin embargo, no hay conectividad del plano de datos entre sitios.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda conocer la Cisco Software Defined Wide Area Network (SDWAN) solución.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.  Este documento se centra en las plataformas vEdge.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Para los routers Cisco Edge (routers Cisco IOS® XE en modo de controlador) , lea .

Información del plano de control

Comprobar propiedades locales del control

Para verificar el estado de las Wide Area Network (WAN) interfaces en un vEdge, utilice el comando, show control local-properties wan-interface-list.

En esta salida, puede ver el RFC 4787 Network Address Translation (NAT) Type.

Cuando vEdge está detrás de un dispositivo NAT (firewall, router, etc.), se utilizan direcciones IPv4 públicas y privadas, User Datagram Protocol (UDP) puertos de origen públicos y privados para crear los túneles del plano de datos.

También puede encontrar el estado de la interfaz de túnel, el color y el número máximo de conexiones de control configuradas.

vEdge1# show control local-properties wan-interface-list NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping A -- indicates Address-port dependent mapping N -- indicates Not learned Requires minimum two vbonds to learn the NAT type PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX RESTRICT/ LAST SPI TIME NAT VM INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL CONTROL/ LR/LB CONNECTION REMAINING TYPE CON STUN PRF --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ge0/0 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 :: 12386 1/1 gold up 2 no/yes/no No/No 7:02:55:13 0:09:02:29 N 5 ge0/1 10.20.67.10 12426 10.20.67.10 :: 12426 0/0 mpls up 2 yes/yes/no No/No 0:00:00:01 0:11:40:16 N 5

Con estos datos, puede identificar cierta información sobre cómo se deben construir los túneles de datos y qué puertos puede esperar (desde la perspectiva de los routers) utilizar cuando forme los túneles de datos.

Comprobar conexiones de control

Es importante asegurarse de que el color que no forma los túneles del plano de datos tenga una conexión de control establecida con los controladores en la superposición.

De lo contrario, el vEdge no envía la Transport Locator (TLOC) información al vSmart a través de Overlay Management Protocol (OMP).

Puede comprobar si está operativo con el uso del show control connections comando y buscar el connect estado.

vEdge1# show control connections PEER PEER CONTROLLER PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR STATE UPTIME ID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vsmart dtls 10.1.0.3 3 1 203.0.113.13 12446 203.0.113.13 12446 gold up 7:03:18:31 0 vbond dtls - 0 0 203.0.113.12 12346 203.0.113.12 12346 mpls connect 0 vmanage dtls 10.1.0.1 1 0 203.0.113.14 12646 203.0.113.14 12646 gold up 7:03:18:31 0

Si la interfaz (que no forma túneles de datos) intenta conectarse, soluciónelo con un inicio exitoso de las conexiones de control a través de ese color.

O bien, establezca el max-control-connections 0 en la interfaz seleccionada en la sección de interfaz de túnel.

vpn 0 interface ge0/1 ip address 10.20.67.10/24 tunnel-interface encapsulation ipsec color mpls restrict max-control-connections 0 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf no allow-service stun ! no shutdown !

Nota: A veces, puede utilizar el no control-connections comando para lograr el mismo objetivo. Sin embargo, ese comando no establece un número máximo de conexiones de control. Este comando está obsoleto desde la versión 15.4 y no se utiliza en software más reciente.

Protocolo de administración de superposición

Verificar que los OMP TLOC se anuncian desde vEdges

No se pueden enviar las TLOC de OMP porque la interfaz intenta formar conexiones de control a través de ese color y no puede alcanzar los controladores.

Compruebe si el color (que los túneles de datos) envía el TLOC para ese color en particular a la vsmarts.

Utilice el comando para verificar show omp tlocs advertised los TLOC que se envían a los pares OMP.

Ejemplo: Colores mpls y gold. No se envía TLOC a vSmart para mpls de color.

vEdge1# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 down 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 down 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129   12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 down 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Ejemplo: Colores mpls y gold. Se envía TLOC para ambos colores.

vEdge2# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 blue ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Nota: Para cualquier información del plano de control generado localmente, el campo "FROM PEER" se establece en 0.0.0.0. Cuando busque información originada localmente, asegúrese de que coincide según este valor.

Verificar que vSmart recibe y anuncia los TLOC

Los TLOC se anuncian ahora a vSmart. Confirme que recibe las TLOC del par correcto y las anuncia al otro vEdge.

Ejemplo: vSmart recibe las TLOC de 10.1.0.2 vEdge1.

vSmart1# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Si no ve los TLOC o si ve cualquier otro código aquí, compruebe lo siguiente:

vSmart-vIPtela-MEX# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 Rej,R,Inv 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Verifique que no haya ninguna política que bloquee los TLOC.

show run policy control-policy - busque cualquier lista tloc que rechace sus TLOC como advertised o received en vSmart.

vSmart1(config-policy)# sh config policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! ! control-policy SDWAN  sequence 10 match tloc tloc-list SITE20 ! action reject ----> here we are rejecting the TLOC 10.1.0.2,blue,ipsec ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE20

control-policy SDWAN in -----> the policy is applied to control traffic coming IN the vSmart, it will filter the tlocs before adding it to the OMP table.

Nota: Si un TLOC es Rejected o Invalid, no se anuncia a los otros vEdges.

Asegúrese de que una política no filtre el TLOC cuando se anuncie desde vSmart. Puede ver que el TLOC se recibe en el vSmart, pero no lo ve en el otro vEdge.

Ejemplo 1: vSmart con TLOC en C,I,R.

vSmart1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 - 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12426 10.19.146.2 12426 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129  12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Ejemplo 2: vEdge1 no ve el TLOC del color azul que viene de vEdge2. Solo ve MPLS TLOC.

vEdge1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Al comprobar la directiva, puede ver por qué TLOC no aparece en vEdge1.

vSmart1# show running-config policy policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! site-list SITE10 site-id 10 ! ! control-policy SDWAN sequence 10 match tloc  tloc-list SITE20 ! action reject ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE10

control-policy SDWAN out

!

!

Bidirectional Forwarding Detection

Comprender el comando show bfd sessions

Estos son los aspectos clave que se deben buscar en el resultado:

vEdge-2# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1.0.5 10 down blue gold 10.19.146.2 203.0.113.225 4501 ipsec 7 1000 NA 7  10.1.0.30 30 up blue gold 10.19.146.2 192.0.2.129 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 2 10.1.0.4 40 up blue gold 10.19.146.2 203.0.113.226 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 1

10.1.0.4         40       up          mpls             mpls             10.20.67.10                     10.20.67.40                     12426       ipsec  7           1000           0:00:10:11      0

- SYSTEM IP: Peers system-ip

- SOURCE and REMOTE TLOC COLOR: Esto es útil para saber qué se espera que reciba y envíe el TLOC.

- SOURCE IP: es la IP de private origen. Si está detrás de una NAT, esta información se muestra aquí (se puede ver con el uso de show control local-properties <wan-interface-list).

- DST PUBLIC IP: es el destino que utiliza el vEdge para formar el Data Plane túnel, esté o no detrás de NAT. (Ejemplo: vEdges conectado directamente a Internet o Multi-Protocol Label Switching (MPLS) enlaces)

- DST PUBLIC PORT Puerto NAT-ed público que utiliza vEdge para formar el Data Plane túnel al vEdge remoto.

- TRANSITIONS: número de veces que la sesión BFD ha cambiado su estado, de NA a UP y viceversa.

Comando show tunnel statistics

El show tunnel statistics puede mostrar información sobre los túneles del plano de datos. Puede determinar si envía o recibe paquetes para un túnel IPSEC determinado entre los vEdges.

Esto puede ayudarle a entender si los paquetes llegan a cada extremo y a aislar los problemas de conectividad entre los nodos.

En el ejemplo, cuando ejecuta el comando varias veces, puede observar un incremento o ningún incremento en el tx-pkts o rx-pkts.

Sugerencia: Si su contador para el incremento tx-pkts, transmite datos hacia el peer. Si su rx-pkts no aumenta, significa que no se reciben datos de su par. En este caso, verifique el otro extremo y confirme si el tx-pkts aumenta.

TCP vEdge2# show tunnel statistics

TUNNEL SOURCE DEST TUNNEL MSS PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT SYSTEM IP LOCAL COLOR REMOTE COLOR MTU tx-pkts tx-octets rx-pkts rx-octets ADJUST --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 172.16.16.147 10.88.244.181 12386 12406 10.1.0.5 public-internet default 1441 38282 5904968 38276 6440071 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.201.104 12386 63364 10.1.0.0 public-internet default 1441 33421 5158814 33416 5623178 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.204.31 12386 58851 10.1.0.7 public-internet public-internet 1441 12746 1975022 12744 2151926 1361 ipsec 172.24.90.129 10.88.244.181 12426 12406 10.1.0.5 biz-internet default 1441 38293 5906238 38288 6454580 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.201.104 12426 63364 10.1.0.0 biz-internet default 1441 33415 5157914 33404 5621168 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.204.31 12426 58851 10.1.0.7 biz-internet public-internet 1441 12750 1975622 12747 2152446 1361

TUNNEL                                   SOURCE  DEST                                                  TUNNEL                                          MSS

PROTOCOL  SOURCE IP      DEST IP         PORT    PORT   SYSTEM IP    LOCAL COLOR      REMOTE COLOR     MTU     tx-pkts  tx-octets  rx-pkts  rx-octets  ADJUST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipsec     172.16.16.147  10.88.244.181   12386   12406  10.1.0.5     public-internet  default          1441    39028    6020779    39022    6566326    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.201.104  12386   63364  10.1.0.0  public-internet  default          1441    34167    5274625    34162    5749433    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.204.31   12386   58851  10.1.0.7     public-internet  public-internet  1441    13489    2089069    13487    2276382    1361

ipsec     172.24.90.129  10.88.244.181   12426   12406  10.1.0.5     biz-internet     default          1441    39039    6022049    39034    6580835    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.201.104  12426   63364  10.1.0.0  biz-internet     default          1441    34161    5273725    34149    5747259    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.204.31   12426   58851  10.1.0.7     biz-internet     public-internet  1441    13493    2089669    13490    2276902    1361

Otro comando útil es show tunnel statistics bfd que se puede utilizar para verificar el número de paquetes BFD enviados y recibidos dentro de un túnel de plano de datos determinado:

vEdge1# show tunnel statistics bfd BFD BFD BFD BFD BFD BFD PMTU PMTU PMTU PMTU TUNNEL SOURCE DEST ECHO TX ECHO RX BFD ECHO BFD ECHO TX RX TX RX PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT PKTS PKTS TX OCTETS RX OCTETS PKTS PKTS OCTETS OCTETS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.7 12346 12346 1112254 1112252 186302552 186302210 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.110.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783

Lista de acceso

Una lista de acceso es un paso útil y necesario después de ver el show bfd sessions resultado.

Ahora que se conocen las IP y los puertos privados y públicos, puede crear una Access Control List (ACL) para que coincida con SRC_PORT, DST_PORT, SRC_IP, DST_IP.

Esto puede ayudar a verificar los mensajes BFD enviados y recibidos.

Aquí, puede encontrar un ejemplo de una configuración ACL:

policy access-list checkbfd-out sequence 10 match source-ip 192.168.0.92/32 destination-ip 198.51.100.187/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-out-to-dc1-from-br1 ! !

default-action accept

!

access-list checkbfd-in sequence 20 match source-ip 198.51.100.187/32 destination-ip 192.168.0.92/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-in-from-dc1-to-br1 ! ! default-action accept !

vpn 0

interface ge0/0

access-list checkbfd-in in

access-list checkbfd-out out

!

!

!

En el ejemplo, esta ACL utiliza dos secuencias. La secuencia 10 coincide con los mensajes BFD que se envían desde este vEdge al par. La secuencia 20 hace lo contrario.

Coincide con los puertos de origen (Private) y de destino (Public). Si vEdge utiliza NAT, asegúrese de verificar los puertos de origen y destino correctos.

Para comprobar los resultados de cada contador de secuencia, ejecute el comando show policy access-list counters <access-list name>

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 10 2048 bfd-in-from-dc1-to-br1 0 0

Traducción de direcciones de red

Cómo Utilizar las Herramientas stun-client para Detectar Mapas y Filtros NAT.

Si ha realizado todos los pasos y está detrás de NAT, el siguiente paso es identificar el UDP NAT Traversal (RFC 4787) Map and Filter comportamiento.

Esta herramienta se utiliza para detectar la dirección IP externa de vEdge local cuando vEdge se encuentra detrás de un dispositivo NAT.

Este comando obtiene un mapeo de puertos para el dispositivo y, opcionalmente, descubre propiedades sobre la NAT entre el dispositivo local y un servidor (servidor público: ejemplo de google stun server).

Nota: Para obtener más información, visite: Docs Viptela - STUN Client

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302" stunclient --mode full --localaddr 192.168.12.100 stun.l.google.com in VPN 0 Binding test: success

Local address: 192.168.12.100:12386

Mapped address: 203.0.113.225:4501

Behavior test: success

Nat behavior: Address Dependent Mapping

Filtering test: success

Nat filtering: Address and Port Dependent Filtering

En las versiones más recientes del software, la sintaxis puede ser un poco diferente:

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 --localport 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302"

En este ejemplo, se realiza una prueba de detección NAT completa con el uso del puerto de origen UDP 12386 al servidor STUN de Google.

La salida de este comando le proporciona el comportamiento NAT y el tipo de filtro NAT basado en RFC 4787.

Nota: Cuando utilice tools stun, recuerde permitir el servicio STUN en la interfaz de túnel; de lo contrario, no funcionará. Utilícelo para permitir allow-service stun el paso de los datos stun.

vEdge1# show running-config vpn 0 interface ge0/0 vpn 0 interface ge0/0 ip address 10.19.145.2/30 ! tunnel-interface encapsulation ipsec color gold max-control-connections 1 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns no allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf  allow-service stun ! no shutdown ! !

Muestra la asignación entre la terminología STUN (NAT de cono completo) y RFC 4787 (comportamiento de NAT para UDP).

Tipos de NAT compatibles para túneles de plano de datos"Enviando" utilizados en CLI

En la mayoría de los casos, los colores públicos como Internet de banda ancha o Internet público se pueden conectar directamente a Internet.

En otros casos, hay un dispositivo NAT detrás de la interfaz WAN de vEdge y el proveedor de servicios de Internet real.

De este modo, vEdge puede tener una IP privada y el otro dispositivo (router, firewall, etc.) puede ser el dispositivo con las direcciones IP públicas.

Si tiene un tipo de NAT incorrecto, podría ser una de las razones más comunes que no permiten la formación de túneles del plano de datos. Estos son los tipos de NAT soportados.

Firewalls

Si ya verificó la NAT y no está en los tipos de origen y destino no admitidos, es posible que un firewall bloquee los puertos utilizados para formar los Data Plane túneles.

Asegúrese de que estos puertos estén abiertos en el firewall para las conexiones del plano de datos: vEdge to vEdge Data Plane:

UDP 12346 a 13156

Para conexiones de control desde vEdge a controladores:

UDP 12346 a 13156

TCP 23456 a 24156

Asegúrese de abrir estos puertos para lograr una conexión exitosa de los túneles del plano de datos.

Al comprobar los puertos de origen y destino utilizados para los túneles del plano de datos, puede utilizar show tunnel statistics o show bfd sessions | tab pero no show bfd sessions.

No muestra ningún puerto de origen, sólo puertos de destino, como puede ver:

vEdge1# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.105 50 up biz-internet biz-internet 192.168.109.181 192.168.109.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.30.105 50 up private1 private1 192.168.110.181 192.168.110.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:26:13 2 vEdge1# show bfd sessions | tab SRC DST SITE DETECT TX SRC IP DST IP PROTO PORT PORT SYSTEM IP ID LOCAL COLOR COLOR STATE MULTIPLIER INTERVAL UPTIME TRANSITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.109.181 192.168.109.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 biz-internet biz-internet up 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.110.181 192.168.110.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 private1 private1 up 7 1000 1:21:26:13 2

Nota: Para obtener más información sobre los puertos de firewall SD-WAN utilizados, haga clic aquí.

Security

Si observa que el contador ACL aumenta el tráfico entrante y saliente, verifique varias iteraciones show system statistics diff and ensure there are no drops.

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 55 9405   bfd-in-from-dc1-to-br1 54 8478

En este resultado, rx_replay_integrity_drops aumentar con cada iteración de la show system statistics diff command.

vEdge1#show system statistics diff

rx_pkts : 5741427

ip_fwd : 5952166

ip_fwd_arp : 3

ip_fwd_to_egress : 2965437

ip_fwd_null_mcast_group : 26

ip_fwd_null_nhop : 86846

ip_fwd_to_cpu : 1413393

ip_fwd_from_cpu_non_local : 15

ip_fwd_rx_ipsec : 1586149

ip_fwd_mcast_pkts : 26

rx_bcast : 23957

rx_mcast : 304

rx_mcast_link_local : 240

rx_implicit_acl_drops : 12832

rx_ipsec_decap : 21

rx_spi_ipsec_drops : 16

rx_replay_integrity_drops : 1586035

port_disabled_rx : 2

rx_invalid_qtags : 212700

rx_non_ip_drops : 1038073

pko_wred_drops : 3

bfd_tx_record_changed : 23

rx_arp_non_local_drops : 19893

rx_arp_reqs : 294

rx_arp_replies : 34330

arp_add_fail : 263

tx_pkts : 4565384

tx_mcast : 34406

port_disabled_tx : 3

tx_ipsec_pkts : 1553753

tx_ipsec_encap : 1553753

tx_pre_ipsec_pkts : 1553753

tx_pre_ipsec_encap : 1553753

tx_arp_replies : 377

tx_arp_reqs : 34337

tx_arp_req_fail : 2

bfd_tx_pkts : 1553675

bfd_rx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 264373160

bfd_rx_octets : 3600

bfd_pmtu_tx_pkts : 78

bfd_pmtu_tx_octets : 53052

rx_icmp_echo_requests : 48

rx_icmp_network_unreach : 75465

rx_icmp_other_types : 47

tx_icmp_echo_requests : 49655

tx_icmp_echo_replies : 48

tx_icmp_network_unreach : 86849

tx_icmp_other_types : 7

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 151

ip_fwd : 157

ip_fwd_to_egress : 75

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 43

ip_fwd_rx_ipsec : 41

rx_bcast : 1

rx_replay_integrity_drops : 41

rx_invalid_qtags : 7

rx_non_ip_drops : 21

rx_arp_non_local_drops : 2

tx_pkts : 114

tx_ipsec_pkts : 40

tx_ipsec_encap : 40

tx_pre_ipsec_pkts : 40

tx_pre_ipsec_encap : 40

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 40

bfd_tx_octets : 6800

tx_icmp_echo_requests : 1

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 126

ip_fwd : 125

ip_fwd_to_egress : 58

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 33

ip_fwd_rx_ipsec : 36

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 35

rx_invalid_qtags : 6

rx_non_ip_drops : 22

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 97

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 31

tx_ipsec_encap : 31

tx_pre_ipsec_pkts : 31

tx_pre_ipsec_encap : 31

bfd_tx_pkts : 32

bfd_tx_octets : 5442

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 82

ip_fwd : 89

ip_fwd_to_egress : 45

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 24

ip_fwd_rx_ipsec : 22

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 24

rx_invalid_qtags : 2

rx_non_ip_drops : 14

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 62

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 24

tx_ipsec_encap : 24

tx_pre_ipsec_pkts : 24

tx_pre_ipsec_encap : 24

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 23

bfd_tx_octets : 3908

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 80

ip_fwd : 84

ip_fwd_to_egress : 39

ip_fwd_to_cpu : 20

ip_fwd_rx_ipsec : 24

rx_replay_integrity_drops : 22

rx_invalid_qtags : 3

rx_non_ip_drops : 12

tx_pkts : 66

tx_ipsec_pkts : 21

tx_ipsec_encap : 21

tx_pre_ipsec_pkts : 21

tx_pre_ipsec_encap : 21

bfd_tx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 3571

En primer lugar, realice un request security ipsec-rekey análisis en vEdge. A continuación, realice varias iteraciones de show system statistics diff y vea si aún puede ver rx_replay_integrity_drops.

Si lo hace, compruebe la configuración de seguridad.

vEdge1# show running-config security  security

ipsec

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

Problemas del ISP con el tráfico marcado DSCP

De forma predeterminada, todo el tráfico de control y gestión del router vEdge a los controladores viaja a través de conexiones DTLS o TLS y se marca con un valor DSCP de CS6 (48 decimales).

En el caso del tráfico de túneles del lugar de datos, los routers vEdge utilizan la encapsulación IPsec o GRE para enviarse tráfico de datos entre sí.

Para la detección de fallas del plano de datos y la medición del rendimiento, los routers se envían periódicamente paquetes BFD entre sí.

Estos paquetes BFD también se marcan con un valor DSCP de CS6 (48 decimales).

Desde la perspectiva del ISP, este tipo de tráfico se ve como tráfico UDP con valor DSCP CS6 también porque los routers vEdge y los controladores SD-WAN copian DSCP que marca al encabezado IP externo de forma predeterminada.

Así es como se puede ver si tcpdump se ejecuta en un router ISP de tránsito:

14:27:15.993766 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 44063, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 168) 192.168.109.5.12366 > 192.168.20.2.12346: [udp sum ok] UDP, length 140 14:27:16.014900 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 587, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139) 192.168.20.2.12346 > 192.168.109.5.12366: [udp sum ok] UDP, length 111 14:27:16.534117 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 157) 192.168.109.5.12366 > 192.168.110.6.12346: [no cksum] UDP, length 129 14:27:16.534289 IP (tos 0xc0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 150) 192.168.110.6.12346 > 192.168.109.5.12366: [no cksum] UDP, length 122

Como se puede ver aquí, todos los paquetes están marcados con el byte TOS 0xc0 también conocido como campo DS (que es igual al decimal 192, o 110 000 00 en binario).

Los primeros 6 bits de orden superior corresponden al valor de bits DSCP 48 en decimal o CS6).

Los primeros 2 paquetes de la salida corresponden a un túnel de plano de control y los 2 que permanecen, a un tráfico de túnel de plano de datos.

Según la longitud del paquete y la marca TOS, puede concluir con alta confianza que se trataba de paquetes BFD (direcciones RX y TX). Estos paquetes también están marcados con CS6.

A veces, algunos proveedores de servicios (especialmente los proveedores de servicios MPLS L3 VPN/MPLS L2 VPN) mantienen SLA diferentes y pueden manejar una clase diferente de tráfico basado en las marcas DSCP de manera diferente.

Por ejemplo, si tiene un servicio premium para priorizar el tráfico de señalización y voz DSCP EF y CS6.

Dado que el tráfico prioritario casi siempre se controla, incluso si no se excede el ancho de banda total de un enlace ascendente, para este tipo de pérdida de paquetes de tráfico se puede ver y, por lo tanto, las sesiones BFD también pueden ser inestables.

En algunos casos, se observó que si la cola de prioridad dedicada en el router del proveedor de servicio se ve agotada, no se ve ninguna caída para el tráfico normal (por ejemplo, cuando ejecuta un ping simple desde el router vEdge).

Esto se debe a que dicho tráfico está marcado con el valor DSCP predeterminado 0, como se puede ver aquí (byte TOS):

15:49:22.268044 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.272919 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.277660 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.314821 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114

Pero al mismo tiempo, sus sesiones de BFD flap:

show bfd history DST PUBLIC DST PUBLIC RX TX SYSTEM IP SITE ID COLOR STATE IP PORT ENCAP TIME PKTS PKTS DEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:25+0200 464063 464412 0

Y aquí nping es útil para resolver problemas:

vedge2# tools nping vpn 0 options "--tos 0x0c --icmp --icmp-type echo --delay 200ms -c 100 -q" 192.168.109.7 Nping in VPN 0 Starting Nping 0.6.47 ( http://nmap.org/nping ) at 2019-05-07 15:58 CEST Max rtt: 200.305ms | Min rtt: 0.024ms | Avg rtt: 151.524ms Raw packets sent: 100 (2.800KB) | Rcvd: 99 (4.554KB) | Lost: 1 (1.00%) Nping done: 1 IP address pinged in 19.83 seconds

Debug BFD

Si se requiere una investigación más profunda, ejecute la depuración de BFD en el router vEdge.

Forwarding Traffic Manager (FTM) es responsable de las operaciones de BFD en los routers vEdge y, por lo tanto, es necesario debug ftm bfd.

Todos los resultados de la depuración se almacenan en un /var/log/tmplog/vdebug archivo y, si desea tener esos mensajes en la consola (similar al terminal monitor comportamiento de Cisco IOS), puede utilizar monitor start /var/log/tmplog/vdebug.

Para detener el registro, puede utilizar monitor stop /var/log/tmplog/vdebug

A continuación se muestra cómo el resultado busca una sesión BFD que se interrumpe debido al tiempo de espera (TLOC remoto con dirección IP 192.168.110.6 ya no es accesible):

log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 8, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 13 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 9, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 14 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_send_bfd_msg[499]: Sending BFD notification Down notification to TLOC id 32772 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 1 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1285]: UPDATE local tloc log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

Otra depuración valiosa para habilitar la depuración de Tunnel Traffic Manager (TTM) eventos es debug ttm events.

Así es como se ve el BFD DOWN evento desde la perspectiva de TTM:

log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : biz-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 13 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : public-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 14 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg BFD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[402]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Status: DOWN log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_af_tloc_db_bfd_status[234]: BFD message: I SAY WHAT WHAT tloc 192.168.30.6 : public-internet : ipsec status is 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ompd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: fpmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg DATA_DEVICE_ADD, Client: pimd, AF: DATA-DEVICE-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[431]: Device: 192.168.30.6, Status: 2 log:local7.info: May 7 16:58:19 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:58:20 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

Utilizar Packet-Trace para capturar paquetes BFD (20.5 y posteriores)

Otra herramienta útil introducida en 20.5.1 y en software posterior es packet-trace for vEdges.

Debido a que la sesión BFD utiliza los mismos puertos estándar, generalmente 12346, es más simple filtrar en función de la dirección IP par.

Por ejemplo:

vedge# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.4.4.1 101 up default default 192.168.16.29 192.168.22.103 12386 ipsec 7 1000 0:03:23:34 0 10.4.4.2 102 up default default 192.168.16.29 192.168.29.39 12346 ipsec 7 1000 0:03:21:24 1

El seguimiento de paquetes se configuraría:

vedge# debug packet-trace condition ingress-if ge0/0 vpn 0 source-ip 192.168.29.39

vedge# debug packet-trace condition start

vedge# debug packet-trace condition stop

Los resultados se pueden mostrar mediante los comandos show indicados a continuación. Para los paquetes de ingreso, hay un indicador 'isBFD' que se establece en '1' (true) para el tráfico BFD.

vedge# show packet-trace statistics

packet-trace statistics 0

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              25

packet-trace statistics 1

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              14

packet-trace statistics 2

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              14

vedge# show packet-trace detail 0

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

0         192.168.29.39:12346 (ge0_0)    192.168.16.29:12346 (loop0.1)        25 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

00 50 56 84 79 be 00 50 56 84 3c b5 08 00 45 c0 00 96 ab 40 40 00 3f 11 e0 c1 c0 a8 1d 27 c0

a8 10 1d 30 3a 30 3a 00 82 00 00 a0 00 01 02 00 00 0e 3f 4b 65 07 bc 61 03 38 71 93 53 58

88 d8 08 41 95 7c 1a ff 8b cc b4 d0 d8 61 44 40 67 cc 1a 01 fd 1f c4 45 95 ea 7e 15 c9 08

2e b6 63 84 00

EGRESS_PKT:

a1 5e fe 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 0c 04 00 41 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3a 30 3a 30 1d 10 a8 c0 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 27 1d a8 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

a4 00 01 00 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_packet2

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_decrypt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

FP_TRACE_FEAT_IPSEC_DATA:

src_ip : 192.168.29.39

src_port : 3784

dst_ip : 192.168.16.29

dst_port : 3784

isBFD : 1

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_remote_bfd_

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REPLY

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

Los paquetes BFD de salida se capturan de manera similar. Estos resultados identifican el tipo específico, ya sea una solicitud de eco o una respuesta.

vedge# debug packet-trace condition vpn 0 destination-ip 192.168.29.39

vedge# debug packet-trace condition start

vedge# debug packet-trace condition stop

vedge# show packet-trace statistics

packet-trace statistics 0

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              15

packet-trace statistics 1

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              66

packet-trace statistics 2

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              17

vedge# show packet-trace details 0

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

0         192.168.16.29:3784 (loop0.0)   192.168.29.39:3784 (ge0_0)           15 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

45 c0 00 4f 00 00 40 00 ff 11 cc 48 c0 a8 10 1d c0 a8 1d 27 0e c8 0e c8 00 3b 00 00 80 c0 07

00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 0f 42 40 00 0f 42 40 00 0f 42 40 01 00 0c 01 00 00 1d 3b b1

c9 89 d7 03 00 0f c0 a8 10 1d 30 3a c0 a8 1d 27 30 3a a3 96 07 3b 47 1c 60 d1 d5 76 4c 72

78 1f 9a 0d 00

EGRESS_PKT:

00 50 56 84 3c b5 00 50 56 84 79 be 08 00 45 c0 00 96 ab 40 40 00 3f 11 e0 c1 c0 a8 10 1d c0

a8 1d 27 30 3a 30 3a 00 82 00 00 a0 00 01 01 00 00 5c 3d 88 9a c7 28 23 1b e6 18 ea fe 73

1b b9 e3 79 bf d9 f4 72 41 96 c1 47 07 44 56 77 5a a2 fb 43 59 c1 97 59 47 62 21 77 d4 f4

47 8b 30 b0 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_send_bfd_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REPLY

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_loopback_f

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_ip_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

vedge# show packet-trace details 1

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

1         192.168.16.29:3784 (loop0.0)   192.168.29.39:3784 (ge0_0)           66 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

45 c0 00 56 00 00 40 00 ff 11 cc 41 c0 a8 10 1d c0 a8 1d 27 0e c8 0e c8 00 42 00 00 80 c0 07

00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 0f 42 40 00 0f 42 40 00 0f 42 40 01 00 0c 00 00 00 1d b8 35

a8 09 88 03 00 0f c0 a8 10 1d 30 3a c0 a8 1d 27 30 3a 04 00 07 01 00 05 a6 38 ff 7e 06 1e

da 23 19 d5 00

EGRESS_PKT:

00 50 56 84 3c b5 00 50 56 84 79 be 08 00 45 c0 00 9d ab 40 40 00 3f 11 e0 ba c0 a8 10 1d c0

a8 1d 27 30 3a 30 3a 00 89 00 00 a0 00 01 01 00 00 5c 3e 2d 3b 9e 81 aa 10 26 54 7f 47 5c

d8 81 4f 23 2e 3c 39 1e 94 b2 f4 fb a4 ba 98 54 73 99 8f 2e 95 d7 69 fb 91 41 96 93 03 5b

a4 e4 e8 82 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_send_bfd_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REQUEST

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_loopback_f

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_ip_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems