Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Descripción general del uso de la memoria

Comprobar uso de memoria

Verificar el uso de la memoria en IOSd

Verificar el uso de memoria en IOS XE

Comprobar el uso de la memoria en QFP

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona información sobre cómo mantener y verificar el tamaño de la memoria del sistema en los routers de servicios de agregación (ASR) Cisco ASR 1000 Series. Este documento se aplica a todas las versiones de software de Cisco IOS XE que soportan los routers Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Todos los routers de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco, que incluyen routers 1002, 1004 y 1006.

- Todas las versiones de software Cisco IOS XE que admiten los routers de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Descripción general del uso de la memoria

El procesador de routing (RP) del router de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco tiene RAM dinámica sincrónica (SDRAM), que proporciona almacenamiento para código, datos y paquetes. El RP ofrece escalabilidad de memoria de hasta 4 GB para ASR1000-RP1 y 16 GB para ASR1000-RP2.

Los routers de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco presentan el software Cisco IOS XE como su arquitectura de software. Basado en Cisco IOS Software, Cisco IOS XE Software es un sistema operativo modular construido en un núcleo Linux en el procesador de ruta. IOS daemon (IOSd) se ejecuta como un proceso estándar de nivel de usuario en Linux y proporciona el conjunto de funciones de Cisco IOS, que incluye protocolos de routing. Al inicio, se le otorga al IOSd acceso a una cantidad fija de memoria física en el RP normalmente del 50% o 1 GB en sistemas de 2 GB y 2 GB en sistemas de 4 GB. El funcionamiento del IOS dual con chasis de 2/4 RU con 4 GB de memoria principal para la redundancia de software consume 1 GB cada uno.

Para mostrar el tamaño de la memoria, el software, el hardware y la información de la versión de la interfaz web, utilice el comando show version.

Router#show version

Cisco IOS Software, IOS-XE Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVIPSERVICESK9-M),

Version 12.2(33)XNB, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 05-Sep-08 08:56 by mcpre

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 1986-2008 by Cisco Systems, Inc.

All rights reserved.  Certain components of Cisco IOS-XE software are

licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0.  The

software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes

with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  You can redistribute and/or modify such

GPL code under the terms of GPL Version 2.0.  For more details, see the

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,

or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE

software.

ROM: IOS-XE ROMMON

ASR1006b uptime is 6 days, 21 hours, 49 minutes

Uptime for this control processor is 6 days, 21 hours, 51 minutes

System returned to ROM by reload at 15:35:57 JST Thu Feb 5 2009

System restarted at 15:40:15 JST Thu Feb 5 2009

System image file is "bootflash:packages.conf"

Last reload reason: Reload command

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco ASR1006 (RP1) processor with 1779130K/6147K bytes of memory.

!--- total memory allocated to IOSd.

16 Gigabit Ethernet interfaces

21 Gigabit Ethernet interfaces

2 Ten Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

4194304K bytes of physical memory.

!--- IOS-XE total memory size.

955063K bytes of eUSB flash at bootflash:.

39004543K bytes of SATA hard disk at harddisk:.

Configuration register is 0x2102

Comprobar uso de memoria

Verificar el uso de la memoria en IOSd

El comando show processes muestra información acerca de los procesos activos. Ejecute show processes memory para mostrar la cantidad de memoria utilizada dentro de IOSd.

Router#show processes memory

Processor Pool Total: 1821391588 Used:  218319000 Free: 1603072588

lsmpi_io Pool Total:    6295088 Used:    6294116 Free:        972

PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process

0   0  174405308    8586260  134742552        811     137870 *Init*

0   0      65688     393404        152          0          0 *Sched*

0   0   21603272   48285960     274932          3          1 *Dead*

0   0          0          0     406304          0          0 *MallocLite*

1   0     431576          0     448716          0          0 Chunk Manager

2   0        236        236      11140          0          0 Load Meter

3   0    2785880    2782996      32092          0          0 Exec

4   0          0          0      17140          0          0 Retransmission o

5   0      34360          0      17140          0          0 IPC ISSU Dispatc

6   0       3336        236      20240          0          0 Check heaps

7   0      32780      32780      17140         45          0 Pool Manager

8   0        236        236      17140          0          0 Timers

9   0  206550924  206496084      71980    9326586    9326586 ARP Input

10   0      24356      24356      17140        111        111 ARP Background

11   0        236        236      17140          0          0 ATM Idle Timer

12   0          0          0      17140          0          0 ATM ASYNC PROC

13   0          0          0      17140          0          0 AAA_SERVER_DEADT

14   0          0          0      29140          0          0 Policy Manager

15   0      59092        692      74972        172        172 Entity MIB API

Verificar el uso de memoria en IOS XE

Para ver el uso actual de la memoria del sistema en Cisco IOS XE, utilice el comando show platform software status control-processor brief.

Router#show platform software status control-processor brief

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.20   0.23   0.19

RP1 Healthy   0.19   0.19   0.12

ESP0 Healthy   0.65   0.54   0.47

SIP1 Healthy   0.17   0.07   0.01

SIP2 Healthy   0.02   0.06   0.01

Memory (kB)

Slot  Status    Total     Used (Pct)     Free (Pct) Committed (Pct)

RP0 Healthy  3919872  2710788 (65%)  1209084 (29%)   2327484 (56%)

RP1 Healthy  3919872  2377136 (57%)  1542736 (37%)   2320964 (56%)

ESP0 Healthy  2030444  1112344 (53%)   918100 (43%)   3409068 (162%)

SIP1 Healthy   484452   293408 (55%)   191044 (36%)    244180 (46%)

SIP2 Healthy   484452   293408 (55%)   191044 (36%)    244020 (46%)

CPU Utilization

Slot  CPU   User System   Nice   Idle    IRQ   SIRQ Iowait

RP0    0  10.91   1.88   0.00  86.67   0.38   0.13   0.00

RP1    0   8.06   1.22   0.00  90.11   0.00   0.03   0.55

ESP0    0   5.78   3.61   0.00  90.51   0.02   0.05   0.00

SIP1    0   4.32   0.45   0.00  95.20   0.00   0.01   0.00

SIP2    0   3.95   0.44   0.00  95.57   0.00   0.01   0.00

Para mostrar el uso de memoria para cada proceso que se ejecuta en Cisco IOS XE, utilice monitor platform software process {fp|rp} {active|standby}. Después de que aparezca la pantalla, puede escribir "Shift + M" para ordenar los procesos mostrados con el uso de la memoria.

RES indica la memoria física no intercambiada que utiliza un proceso y SHR indica la cantidad de memoria compartida utilizada por un proceso. RES + SHR es la cantidad total de un proceso, y %MEM indica la parte actualmente utilizada de la memoria física disponible para los procesos.

Router#monitor platform software process rp active

top - 05:18:46 up 14 days, 17:33,  0 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.00

Tasks: 119 total,   1 running, 118 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  0.4% us,  0.4% sy,  0.0% ni, 99.1% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si

Mem:   3714760k total,  1454344k used,  2260416k free,    97952k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   875376k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

17385 root      20   0 1874m 338m  75m S  0.2  9.3  65:59.18 ppc_linux_iosd-

18098 root      20   0 71880  59m 6324 S  0.2  1.6  10:48.84 smand

16521 root      20   0 87868  51m  47m S  0.0  1.4   0:02.80 fman_rp

16903 root      20   0 27788  16m  14m S  0.0  0.5  15:41.61 imand

15957 root      20   0 24776 9696 6880 S  0.2  0.3  12:49.67 cmand

17697 root      20   0 19504 6160 4544 S  0.0  0.2   0:00.95 psd

16316 root      20   0 18232 5972 3736 S  0.0  0.2  12:43.32 emd

16732 root      20   0 16184 5556 3900 S  0.4  0.1  21:22.61 hman

17237 root      20   0 15892 5456 3088 S  0.0  0.1   0:00.99 plogd

15166 root      20   0  4056 2396 1248 S  0.0  0.1   0:00.72 pvp.sh

16937 root       9 -11  3992 2308 1232 S  0.0  0.1   0:00.13 pman.sh

15559 root       9 -11  3992 2304 1228 S  0.0  0.1   0:00.13 pman.sh

17978 root       9 -11  3992 2304 1228 S  0.0  0.1   0:00.13 pman.sh

En caso de que este mensaje aparezca cuando ejecuta el comando monitor platform software process en la consola, necesita establecer un tipo de terminal con el comando terminal-type para apropiarse de uno, como VT100.

Router#monitor  platform software process rp active

Terminal type 'network' unsupported for command

Change the terminal type with the 'terminal terminal-type' command.

Router#terminal terminal-type VT100

Comprobar el uso de la memoria en QFP

Para mostrar información sobre el uso de la memoria de QFP, utilice el comando show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics. Exmem contiene memoria relacionada con IRAM, DRAM, SRAM y BQS.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: IRAM, CPP: 0

Total: 134217728

InUse: 5372928

Free: 127926272

Free protected: 918528

Free unprotected: 0

Lowest free water mark: 128844800

Largest free block: 99505152

Type: Name: DRAM, CPP: 0

Total: 402653184

InUse: 124705792

Free: 275775488

Free protected: 1041408

Free unprotected: 1130496

Lowest free water mark: 275587072

Largest free block: 273415168

Para mostrar el uso de la memoria para cada usuario, agregue las opciones de usuario, como se muestra.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics user

Type: Name: IRAM, CPP: 0

Allocations  Bytes-Alloc  Bytes-Total  User-Name

-------------------------------------------------------------------------------

1            115200       115712       CPP_FIA

Type: Name: DRAM, CPP: 0

Allocations  Bytes-Alloc  Bytes-Total  User-Name

-------------------------------------------------------------------------------

4            1248         4096         P/I

22           11567884     11585536     SBC

9            270600       276480       CEF

1            1138256      1138688      QM RM

3            528          3072         CFM

4            262144       262144       Qm 16

34           8405116      8436736      ING_EGR_UIDB

1            655360       655360       ING EGR INPUT CHUNK_Config_0

Para mostrar el uso de TCAM de QFP, utilice el comando show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage.

Router#show platform hardware qfp active tcam resource-manager usage

QFP TCAM Usage Information

80 Bit Region Information

--------------------------

Name                                : Leaf Region #0

Number of cells per entry           : 1

Current 80 bit entries used         : 0

Current used cell entries           : 0

Current free cell entries           : 0

:

:

Total TCAM Cell Usage Information

----------------------------------

Name                                : TCAM #0 on CPP #0

Total number of regions             : 3

Total tcam used cell entries        : 0

Total tcam free cell entries        : 131072

Threshold status                    : below critical limit

Información Relacionada

- Solución de problemas de caídas de los routers de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco

- Página de soporte de routers de servicios de agregación de la serie ASR 1000 de Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems