Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Problema

Solución

Ejemplos de Troubleshooting

Cisco 8000 Series Routers

Routers de Servicios de Agregación Cisco ASR 9000 Series

Ejemplo de un router ASR 9000 que ejecuta eXR

Ejemplo de un router ASR 9000 que ejecuta cXR

Cisco NCS serie 5500

Introducción

Este documento describe cómo clasificar el mensaje de error INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_DOWN.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos y experiencia de trabajo con los routers Cisco IOS® XR.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco 8000 Routers

- Routers de Servicios de Agregación Cisco ASR 9000 Series

- Routers Cisco Network Convergence System (NCS) serie 5500

- Software Cisco IOS XR

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Problema

El mensaje de syslog con las palabras clave INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_DOWN.

El controlador de switch Ethernet (ESD) es un proceso de ámbito de nodo que proporciona una infraestructura de switching de capa 2 (L2) basada en VLAN con los switches Ethernet de control (CE). Estos switches CE, a veces también conocidos como switches de canal de banda de salida Ethernet (EOBC), residen en los diferentes módulos del chasis, como el procesador de routing (RP) o el procesador de switching de routing (RSP), la tarjeta de línea (LC) o incluso el controlador de sistema (SC) de los routers NCS serie 5500. Están conectados entre sí para crear una red Ethernet de control interno que se utiliza para la comunicación dentro del chasis en los routers Cisco IOS XR.

El mensaje se explica por sí mismo; indica que el puerto del switch CE en el mensaje está inactivo en el módulo donde se genera este mensaje. Por lo tanto, es muy común ver este mensaje durante el proceso de una recarga del módulo o una falla de arranque en el router. En tal caso, el puerto debe restaurarse y activarse después de que el módulo pertinente se haya iniciado completamente en el router.

¿Qué sucede si el mensaje no se borra o permanece inestable mientras el módulo está activo y en ejecución en el router?

Solución

Este procedimiento puede ayudar a identificar la conexión del puerto y recuperarla si la falla es transitoria.

1. Identifique la conexión de enlace del switch CE para el mensaje de error.

2. Verifique las estadísticas del puerto en ambos extremos del link para ver si hay algún error o falla.

3. Reinicie manualmente el puerto si este método está disponible en la plataforma.

4. Vuelva a cargar completamente el módulo o módulos.

5. Reacomode físicamente los módulos.

Si todos los pasos anteriores no permiten recuperar el puerto, recopile los datos que se mencionan a continuación en los ejemplos de solución de problemas para su plataforma y abra un caso con ellos en el centro de asistencia técnica Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Ejemplos de Troubleshooting

Esta sección muestra los ejemplos de estos pasos de solución de problemas en las plataformas Cisco 8000 Series Routers, Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Routers y Cisco NCS 5500 Series Routers respectivamente.

Cisco 8000 Series Routers

RP/0/RP0/CPU0:Mar  6 23:01:56.591 UTC: esd[163]: %INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_DOWN : The physical link state of the control ethernet switch port 14 has changed. New Link state DOWN, Admin state: UP

Al principio del mensaje, indica dónde se genera este mensaje, que es 0/RP0/CPU0 en este caso. Además, el cuerpo del mensaje indica que el puerto 14 se desactivó.

El comando CLI show controllers switch statistics location 0/RP0/CPU0 muestra no sólo las estadísticas de tráfico del puerto sino a qué está conectado.

RP/0/RP0/CPU0:C8K#show controllers switch statistics location 0/RP0/CPU0

.

.

.

Tx    Rx

Phys  State   Tx      Rx      Drops/ Drops/

Port State Changes Packets Packets Errors Errors Connects To

.

.

.

14   Up     2905   3431926 2157    0      121     LC15

.

.

.

El puerto 14 está conectado a LC0/15 desde el resultado anterior. Luego, ingrese el mismo comando CLI desde la ubicación 0/15/CPU0.

RP/0/RP0/CPU0:C8K#show controllers switch statistics location 0/15/CPU0

.

.

.

Tx     Rx

Phys  State   Tx      Rx      Drops/ Drops/

Port State Changes Packets Packets Errors Errors Connects To

0    Up    3154    1787    4266    0      0      RP0

.

.

.

La conexión de extremo a extremo para el link en cuestión está entre el puerto 14 del switch CE 0/RP0/CPU0 y el puerto 0 del switch CE 0/15/CPU0. Hay algunos errores Rx vistos en 0/RP0/CPU0 y un número grande en los cambios de estado para ambos lados en este ejemplo.

Restablezca manualmente el puerto 14 del switch CE en 0/RP0/CPU0 y el puerto 0 en LC0/15/CPU0 utilizando estos comandos CLI:

- set controller switch port reset location 0/RP0/CPU0 port 14

- set controller switch port reset location 0/15/CPU0 port 0

Recargue los módulos mediante estos comandos de CLI:

- reload location 0/RP0

- reload location 0/15

Sugerencia: Para restablecer toda la placa, especifique la ubicación 0/15, no 0/15/CPU0.

Reacomode físicamente o Inserción y extracción en línea (OIR) los módulos LC 0/15 y 0/RP0.

Recopile los archivos show tech y abra una Solicitud de servicio (SR) con ellos al TAC de Cisco si se agotan todos los métodos en este punto:

- show tech-support

- show tech-support ctrace

- show tech-support control-ethernet

Routers de Servicios de Agregación Cisco ASR 9000 Series

Los routers Cisco ASR 9000 Series ejecutan dos tipos de software Cisco IOS XR: SO de 32 bits (cXR) y SO de 64 bits (eXR) actualmente.

Nota: se pueden encontrar más detalles en la Guía de migración para los routers Cisco ASR 9000 Series: diferencia entre el sistema operativo Cisco IOS XR de 32 bits y el de 64 bits.

Ejemplo de un router ASR 9000 que ejecuta eXR

0/2/ADMIN0:Jul 11 13:24:02.797 UTC: esd[3510]: %INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_DOWN : The physical link state of the control ethernet switch port 33 has changed. New Link state DOWN, Admin state: UP

El mensaje indica que el puerto 33 de la LC 0/2 se desactiva.

El comando CLI del modo de administración show controller switch reachable enumera todos los switches CE del router junto con sus ubicaciones.

sysadmin-vm:0_RP0#show controller switch reachable

Tue Nov 21 17:57:09.691 UTC+00:00

Rack Card Switch

--------------------

0 RP0 RP-SW

0 RP0 RP-SW1

0 RP1 RP-SW

0 RP1 RP-SW1

0 LC0 LC-SW

0 LC2 LC-SW

0 LC6 LC-SW

0 LC9 LC-SW

0 LC10 LC-SW

El comando CLI del modo de administración show controller switch summary location muestra el número de puerto, el estado físico, el estado de administración, la velocidad del puerto y a qué se conecta ese puerto. Normalmente, el puerto está en modo de reenvío si el estado físico es activo. Si el estado físico es inactivo y el estado de administración es activo, el otro extremo no activa el link.

sysadmin-vm:0_RP0#show controller switch summary location 0/LC2/LC-SW

Tue Nov  21 17:57:41.265 UTC+00:00

Rack  Card  Switch  Rack Serial Number

--------------------------------------

0     LC2   LC-SW

Phys   Admin  Port     Protocol  Forward     Connects

Port  State  State  Speed    State     State       To

---------------------------------------------------------------

.

.

.

33    Down     Up     10-Gbps  -         -  NP3

.

.

.

Para ver las estadísticas del puerto, puede utilizar el comando CLI del modo de administración show controller switch statistics location. Este comando CLI puede volcar el número de veces que ha cambiado el estado del link, los paquetes RX totales, los paquetes TX totales, los paquetes RX descartados y los paquetes TX descartados.

Sugerencia: Para volcar las estadísticas detalladas para el puerto, utilice el comando CLI del modo de administración show controllers switch statistics detail location

.

En este caso, el puerto 33 en el LC 0/2 está conectado al NP3 en el módulo.

Restablezca manualmente el puerto si este método está disponible en la plataforma:

- controller switch port-state location 0/LC2/LC-SW 33 down

- controller switch port-state location 0/LC2/LC-SW 33 up

Vuelva a cargar completamente el módulo en modo de administración con el comando CLI reload location 0/2 all.

Reacomode físicamente u OIR el módulo 0/2/CPU0.

Nota: Para el módulo 0/0/CPU0 en la plataforma ASR9903, se necesita apagar y volver a encender todo el chasis, ya que es un módulo fijo.

Recopile los archivos show tech y abra una SR con ellos al TAC de Cisco si todos los métodos anteriores se agotan en este punto:

- show tech-support

- show tech-support ethernet controllers

- show tech-support ctrace

- admin show tech-support control-ethernet

Ejemplo de un router ASR 9000 que ejecuta cXR

0/1/ADMIN0:Oct 1 21:31:03.806 : esd[3347]: %INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_LINK_DOWN : The physical link state of the control ethernet switch port 51 has changed. New Link state DOWN, Admin state: UP

En este ejemplo, el puerto 51 se desactivó en el módulo LC 0/1.

El comando CLI show controllers epm-switch port-mapping location muestra la conexión y el estado del puerto.

RP/0/RSP0/CPU0:A9K-cXR#show controllers epm-switch port-mapping location 0/1/CPU0

Tue Nov 21 17:13:07.206 UTC

Port | Link Status | Vlan | Connected to

------------|-----------------|---------------|---------------

.

.

.

51 | Down | VLAN_EOBC_1 | RSP_1_0

.

.

.

Está conectado a RSP1. Ingrese el mismo comando CLI desde el otro extremo 0/RSP1/CPU0.

RP/0/RSP0/CPU0:A9K-cXR#show controllers epm-switch port-mapping location 0/RSP1/CPU0

Tue Nov 21 17:13:08.206 UTC

Port | Link Status | Vlan | Connected to

------------|-----------------|---------------|---------------

.

.

.

40 | Down | VLAN_EOBC_0 | LC_EOBC_1_0

.

.

.

El comando CLI show controllers epm-switch mac-stats

location

vuelca los detalles de las estadísticas de tráfico para el puerto.

RP/0/RSP0/CPU0:A9K-cXR#show controllers epm-switch mac-stats 51 location 0/1/CPU0

Tue Nov 21 17:15:07.206 UTC

Port MAC counters : port 51

Good Packets Rcv = 302005552 | Good Bytes Rcv = 72995992385

Good Packets Sent = 229201631 | Good Bytes Sent = 62405266641

Bad Packets Rcv = 0 | Bad Bytes Rcv = 0

Unicast Packets Rcv = 192484322 | Unicast Packets Sent = 220568253

Broadcast Packets Rcv = 0 | Broadcast Packets Sent = 1

Multicast Packets Rcv = 109521230 | Multicast Packets Sent = 8633377

0-64 bytes Packets = 31

65-127 bytes Packets = 306484671

128-255 bytes Packets = 110661438

256-511 bytes Packets = 56302837

512-1023 bytes Packets = 15340912

1024-max bytes Packets = 42417294

Mac Transmit Errors = 0

Excessive Collisions = 0

Unrecognized MAC Cntr Rcv = 0

Flow Control Sent = 0

Good Flow Control Rcv = 0

Drop Events = 0

Undersize Packets Rcv = 0

Fragmented Packets = 0

Oversized Packets = 0

Jabber Packets = 0

MAC Receive Error = 0

Bad CRC = 0

Collisions = 0

Late Collisions = 0

Bad Flow Control Rcv = 0

Multiple Packets Sent = 0

Deferred Packets Sent = 0

Vuelva a cargar completamente el módulo desde el modo de administración con el hw-module location 0/1/CPU0 reload comando.

Reacomode físicamente u OIR el módulo LC 0/1/CPU0.

Recopile los archivos show tech y abra una SR con ellos al TAC de Cisco si se agotan todos los métodos en este punto:

- show tech-support

- show tech-support ethernet controllers

- admin show tech-support control-ethernet

Cisco NCS serie 5500

0/2/ADMIN0:Aug 3 10:37:14.791 HKT: esd[3440]: %INFRA-ESD-6-PORT_STATE_CHANGE_ADMIN_DOWN : The admin state of the control ethernet switch port 18 has changed. New Admin state: DOWN, Link state DOWN

El mensaje de error proviene de LC 0/2/CPU0 y el puerto 18 del switch CE se desactivó.

El comando CLI del modo de administración show controller switch reachable enumera todos los switches CE del router junto con sus ubicaciones.

Nota: todos los comandos de CLI relacionados con el switch CE para la plataforma NCS5500 se encuentran en modo de administración.

sysadmin-vm:0_RP0# show controller switch reachable

Wed Nov 8 16:39:00.502 UTC+00:00

Rack Card Switch

---------------------

0 SC0 SC-SW

0 SC0 EPC-SW

0 SC0 EOBC-SW

0 SC1 SC-SW

0 SC1 EPC-SW

0 SC1 EOBC-SW

0 LC0 LC-SW

0 LC2 LC-SW

0 LC5 LC-SW

0 LC7 LC-SW

0 FC1 FC-SW

0 FC2 FC-SW

0 FC3 FC-SW

0 FC4 FC-SW

0 FC5 FC-SW

Ingrese el comando CLI del modo de administración show controller switch statistics detail location 0/LC2/LC-SW para verificar las estadísticas de puerto y la asignación de conexión.

sysadmin-vm:0_RP0# show controller switch statistics location 0/LC2/LC-SW

Tue Aug 4 11:12:47.199 UTC+00:00

Rack Card Switch Rack Serial Number

--------------------------------------

0 LC2 LC-SW

Tx Rx

Phys State Tx Rx Drops/ Drops/

Port State Changes Packets Packets Errors Errors Connects To

---------------------------------------------------------------------------

.

.

.

18 Down 97 236972058 272457269 128 0 SC0 EOBC-SW

.

.

.

Sugerencia: El comando CLI del modo de administración show controller switch statistics detail location 0/LC2/LC-SW 18 puede mostrar más detalles para el puerto específico.

De la salida anterior, sabe que el puerto 18 está conectado al 0/SC0/EOBC-SW. Ahora ingrese el mismo comando CLI desde la ubicación 0/SC0/EOBC-SW.

sysadmin-vm:0_RP0# show controller switch statistics location 0/SC0/EOBC-SW

Rack  Card  Switch  Rack Serial Number

--------------------------------------

0     SC0   EOBC-SW

Tx      Rx

Phys   State                            Drops/  Drops/

Port  State  Changes  Tx Packets  Rx Packets  Errors  Errors  Connects To

---------------------------------------------------------------------------

.

.

.

13    Up     113       722686694   706445299   0       0       LC2

.

.

.

La conexión completa con respecto al mensaje de error se determina como de 0/LC2/LC-SW CE port 18 a 0/SC0/EOBC-SW port 13.

Restablezca manualmente los puertos:

- controller switch port-state location 0/LC2/LC-SW 18 down

- controller switch port-state location 0/LC2/LC-SW 18 up

- controller switch port-state location 0/SC0/EOBC-SW 13 down

- controller switch port-state location 0/SC0/EOBC-SW 13 up

Vuelva a cargar completamente los módulos en modo de administración:

- hw-module loc 0/2 reload

- hw-module loc 0/SC0 reload

Sugerencia: no ingrese el comando exec mode CLI reload location force ya que no restablece el switch CE integrado.

Reacomode físicamente los módulos.

Recopile los archivos show tech y abra una SR con ellos al TAC de Cisco si se agotan todos los métodos en este punto:

- admin show tech card-mgr

- admin show tech os

- admin show tech-support control-ethernet

- admin show tech ctrace

- admin show tech shelf-mgr