Contenido

Introducción

prerrequisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Pasos de configuración

Pasos de la migración

Verificación

Troubleshooting

Pregunta frecuente

Q. ¿Es posible agregar a los nuevos miembros del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor M al link del par del vPC sino dejar a un miembro actual F1 en el conjunto y después quitarlo después de que agreguen al nuevo miembro?

Introducción

El documento define los pasos necesarios para emigrar un link virtual del par de PortChannel (vPC) del módulo F1 del nexo 7000 al módulo M1. Este escenario pudo ocurrir cuando el módulo F1 necesita ser actualizado por el scalability u otras razones.

Prerequisites

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Sistema operativo CLI del nexo

- reglas del vPC

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 6.1.x del nexo 7000 y posterior

- Linecard de las M1/F1 Series

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Para esta prueba, una línea azul asocia el trayecto de datos de dos host que comuniquen con uno a.

Pasos de configuración

El módulo 3 y el módulo 4 son el linecards N7K-F132XP-15. Ésta es la configuración actual desde un punto de vista del vPC.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

Pasos de la migración

1. Apague el Canal de puerto 1. del link del par del vPC.
Int po1

Shut
Esta acción suspende los links del vPC en el lado secundario. El link del vPC estará en el lado primario.

2. Apague los puertos e3/1 y e4/1 y quite la configuración del grupo de canal de ambos módulos del nexo.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. Utilice el puerto M1 y líelo en el Canal de puerto del vPC. Utilice el puerto en el módulo 7, que es un linecard N7K-M108X2-12L. Configure e7/7 para tener la misma configuración como e3/1 o e4/1 en los ambos lados. Por este ejemplo, se utiliza un puerto único. En una situación del mundo real, habrá más de un puerto. Sin embargo, los mismos pasos se aplican.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. Saque a colación el Canal de puerto 1 en los ambos lados.

Int po1

No shut
Esto saca a colación los links del vPC en el lado secundario. Ahora su link del par está en el linecard M1.

En esta prueba, habrá una pequeña interrupción en el tráfico que utiliza el trayecto secundario cuando falla encima al trayecto principal. Una ventana del cambio se recomienda siempre para estos tipos de cambios para acomodar para cualquier suprises indeseado.

Verificación

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

Pregunta frecuente

Q. ¿Es posible agregar a los nuevos miembros del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor M al link del par del vPC sino dejar a un miembro actual F1 en el conjunto y después quitarlo después de que agreguen al nuevo miembro?

A. El link del par no se puede formar con los puertos de diversos tipos de placa tales como M1 y F1.