Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Funciones

Plataformas Soportadas

Configuración de muestra:

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una descripción general de la tarjeta de interfaz WIC-1DSU-56K4, y proporciona una configuración de ejemplo para utilizar esta tarjeta de interfaz en las plataformas de routers de las series 1600, 1700, 2600, 3600 y 3700 de Cisco.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Funciones

La unidad de servicio de canal/unidad de servicio de datos (CSU/DSU) de 56k de cuatro cables implementa el funcionamiento conmutado de 56k y el almacenamiento de datos digital (DDS o línea arrendada), y también:

- Admite velocidades de loop DDS 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 56 y 64 kbps.

- Admite el funcionamiento de Switched 56 a 56 kbps (AT&T Pub. 41458, Sprint TS-0046)

- Tiene sensibilidad del receptor de -45db a todas las velocidades de loop.

- Tiene estas funciones de diagnóstico:

- Función de prueba automática (encendido e iniciado por el usuario) Línea de red y loopbacks de equipos de terminal de datos (DTE).

- Loopbacks de DTE, línea y V.54 remotos iniciados por el usuario.

Plataformas Soportadas

Esta tabla enumera las diversas plataformas soportadas:

Platform

Soporte de Cisco IOS Software

1600

Cisco IOS® Software Release 11.2(9)P, 11.3(3)T y todas las versiones 12.x.

1700

Todas las Versiones de Cisco IOS Software.

2600, 2600XM

Todas las Versiones de Cisco IOS Software.

3620, 3640

Cisco IOS Software Release 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas las versiones 11.3, 11.3T y todas las versiones 12.x.

3631

Todas las Versiones de Cisco IOS Software.

3660

Todas las Versiones de Cisco IOS Software.

2691, 3725, 3745

Todas las Versiones de Cisco IOS Software.

Configuración de muestra:

Esta es una configuración de ejemplo adecuada para una tarjeta de interfaz WIC-1DSU-56K4.

Nota: No hay comandos framing ni linecode. Esto se debe a que la tarjeta 56k no es T1 y no se relaciona con los intervalos de tiempo. Hay 24 intervalos de tiempo en un T1:

Nota: 24 x 64 DS0s=1,544 m

Nota: Esta tarjeta es estrictamente 56k y los intervalos de tiempo no son relevantes. Esta es la configuración:

Configuración

interface serial 0/0

service-module 56k clock rate 56

service-module 56k clock source internal

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no shut

Información Relacionada

- Cisco 1600 Series Routers

- Cisco 1700 Series Modular Access Routers

- Routers de plataforma multiservicio Cisco serie 2600

- Routers de plataforma multiservicio Cisco serie 3600

- Descripción General de las Tarjetas de Interfaz de Cisco para los Routers de Acceso de Cisco

- Instalación de Tarjetas de Interfaz Cisco en Routers de Acceso Cisco

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems