Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

¿Qué es el Byte J1?

Actualización de información PTB transmitida

Cómo ver la información de la interfaz local

Byte J1 y SDH

Funciones adicionales de byte J1

Información Relacionada

Introducción

Este documento explica cómo las interfaces Packet over SONET (POS) en los routers Cisco utilizan el byte J1 en la columna SONET Path OverHead (POH) para comunicar información sobre el equipo de terminación de rutas remoto (PTE). La información contenida en el byte J1 se muestra como el búfer de seguimiento de trayecto (PTB) en la salida del comando show controller pos detail.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos previos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco.

¿Qué es el Byte J1?

El estándar ITU-T G.707 define la jerarquía digital sincrónica (SDH), que se implementa ampliamente en Europa. El estándar Bellcore/Telcordia GR-253 define las redes ópticas sincrónicas (SONET). Aunque estas dos normas no son iguales, funcionan de manera similar. SDH y SONET utilizan una arquitectura por capas de ruta, línea y sobrecarga de sección (POH, LOH y SOH). La columna POH incluye el byte J1 ( Path Trace), también conocido como PTB (Path Trace Buffer). La diferencia principal entre SONET y SDH es el tamaño al que se implementa esta arquitectura. En SONET, esto ocurre a la velocidad básica de 51,54 Mbps llamada STS1. En SDH, esta arquitectura inicia una velocidad de 155,52 Mbps denominada STM-1. Esto es tres veces el STS1 e igual a un STS3c en SONET.

Tara de trayecto

Tara de sección

Trama A1

Trama A2

Trama A3

Seguimiento J1

B1-BIP-8

Circuito de transferencia E1

Usuario E1

B3-BIP-8

Com de datos D1

Com de datos D2

Com de datos D3

Etiqueta de señal C2

Tara de línea

Puntero H1

Puntero H2

Acción Puntero H3

Estado de la Ruta G1

B2-BIP-8

K1

K2

Canal del usuario F2

Com de datos D4

Com de datos D5

Com de datos D5

Indicador H4

Com de datos D7

Com de datos D8

Com de datos D9

Crecimiento Z3

Com de datos D10

Com de datos D11

Com de datos D12

Crecimiento Z4

S1/Z1 Sync Status/Growth

Crecimiento M0 o M1/Z2 REI-L

Circuito de transferencia E2

Conexión en tandem Z5

El estándar ITU-T G.707 y el estándar GR-253 describen el formato del byte J1 y sugieren que el byte se utilice para comunicar información de ID de dispositivo. Esta cadena de longitud fija de 64 bytes transmite desde el equipo la señal SDH o SONET se origina desde todo el camino hasta el equipo que termina la señal SDH o SONET. Se considera programable para el usuario. El equipo receptor utiliza esta información de identificación repetida para verificar su conexión continua con el transmisor deseado. Cisco sigue el formato de 64 bytes especificado en los estándares y comunica el nombre de host remoto, el nombre/número de la interfaz y la dirección IP en el byte J1. Ejecute el comando show controller pos detail para ver estos valores.

gsr12-1#show controller pos 5/0

POS5/0

SECTION

LOF = 4      25782

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 3545       BIP(B3) = 380

LOP = 1          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 51         PSBF = 1

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : change

Remote interface: POS0/0

Remote IP addr  : 3.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Actualización de información PTB transmitida

La información PTB siempre se transporta en los bytes J1 de una trama SONET. Originalmente, las interfaces POS de Cisco transmitían valores PTB nuevos y actualizados cuando se restableció la interfaz o se recargó el microcódigo con los comandos shut y no shut. Además, la ejecución del comando no shut antes de configurar una dirección IP y un nombre de host condujo a un valor PTB anunciado de todos los ceros.

Las interfaces POS de las series 7200 y 7500 ahora envían información PTB en un intervalo periódico. Un cambio similar se implementa en la serie Cisco 12000 a partir de la versión 12.0(21)S del IOS de Cisco. Como solución alternativa, después de cambiar el nombre de host o la dirección IP de una interfaz POS GSR, rebote la interfaz para actualizar el mensaje de seguimiento de trayectoria saliente.

Cómo ver la información de la interfaz local

Cuando un router rellena los campos PTB con información en la interfaz local, hay un problema con el link POS. Ejecute comandos como show cdp neighbor y show ip ospf neighbor para determinar si otros protocolos pueden ver la información remota. La información de vecino válida a través de estos comandos señala un problema con la interfaz POS actualizando correctamente la información PTB.

Byte J1 y SDH

El estándar G.707 de ITU-T define un segundo formato que se utiliza con la Jerarquía digital sincrónica (SDH). El estándar define el uso de este byte de la siguiente manera:

"Este byte se utiliza para transmitir repetitivamente un Identificador de punto de acceso de trayecto de modo que un terminal receptor de trayectoria pueda verificar su conexión continua con el transmisor deseado. Se define una trama de 16 bytes para la transmisión de un identificador de punto de acceso. Esta trama de 16 bytes es idéntica a la trama de 16 bytes definida en 9.2.2.2 para la descripción del byte J0. En los límites internacionales, o en los límites entre las redes de los diferentes operadores, se utilizará el formato definido en la cláusula 3/G.831, a menos que los operadores que presten el transporte acuerden otra cosa. Dentro de una red nacional o dentro del dominio de un único operador, este Identificador de punto de acceso de trayecto puede utilizar una trama de 64 bytes."

Las interfaces POS de la serie 12000 de Cisco interoperan con las ADM de SDH utilizando el formato J1 de 64 bytes y actualmente no admiten el formato de 16 bytes. Las tarjetas de línea POS realizan la terminación de la capa de trayectoria en la propia interfaz POS. Dado que los nodos que no son PTE ignoran y retransmiten de forma transparente el byte J1, el equipo SDH intermedio puede soportar la cadena J1 de 64 bytes de las tarjetas POS simplemente "sin interferir". Sin embargo, si necesita un ADM SDH para terminar la trayectoria y analizar la cadena J1, no tiene ninguna garantía de que se admita el formato de 64 bytes, ya que es un formato opcional solamente, según G.707.

Funciones adicionales de byte J1

El estándar ITU-T G.707 define el SDH, que está ampliamente implementado en Europa. G.707 define el byte J1 como el primer byte en el Contenedor Virtual; su ubicación se indica mediante el puntero AU-n asociado (n = 3, 4) o TU-3.

El estándar GR-253 define las redes ópticas sincrónicas (SONET). Todavía utiliza el byte J1 como el primer byte del sobre de carga útil síncrona (SPE) (este término es diferente del contenedor virtual (VC) pero sigue representando la carga útil transmitida de extremo a extremo y el POH). Como esta carga útil se transmite de un dispositivo a otro, se agregan y se restan los LOH y SOH adicionales. La ubicación del byte J1 debe ser rastreada y preservada a través de todo esto. Esto se realiza usando los bytes de puntero H1 H2 y H3, como se hace en SDH con los punteros AU-3 AU-4 o TU-3.

Información Relacionada

- Páginas de soporte de tecnología óptica

- Soporte Técnico - Cisco Systems