Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Medir el nivel óptico

Determinar el presupuesto de energía

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las opciones para la medición del nivel óptico de una señal en links ópticos entre routers Cisco. Describe qué comando utilizar para medir el nivel de señal y proporciona una referencia para determinar la atenuación y el balance de potencia.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Medir el nivel óptico

Sólo las tarjetas de línea 1xOC192 y 4xOC48 motor 4 del Router de conmutación Gigabit (GSR) tienen capacidades de monitoreo de energía integradas. Ejecute el comando show controllers optics para ver los valores de transmisión y recepción medidos.

Este ejemplo de salida se capturó en la tarjeta de línea 4xOC48 para el GSR.

LC-Slot1#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

Port 0 =   0.000 mW

Port 1 =   0.000 mW

Port 2 =   0.000 mW

Port 3 =   0.000 mW

Tx laser diode forward bias current I(F) in milliamps

Port 0 =   0.000 mA

Port 1 =   0.000 mA

Port 2 =   0.000 mA

Port 3 =   0.000 mA

Este ejemplo de salida se capturó en la tarjeta de línea 1xOC192 para el GSR.

LC-Slot4#show controllers optics

Rx AC+DC optical power in mWs or dBms

AC+DC = -  1.611 dBm

Rx AC optical power in mWs or DBMS

AC =   0.000 mW

Tx optical power in mWs or DBMS

power = -  8.239 dBm

TX laser diode forward bias current I(F) in milliamps

current = 105.830 mA

TX laser diode temperature in degrees centigrade

temperature =  61.889 C

Además, las tarjetas de línea del Motor de servicios de Internet (ISE) STS-12c/STM-4, STS-3c/STM-1 o DS3/E3 POS canalizadas por 1xOC-48c/STM-16 POS y 1xOC-48 para la serie 12000 de Cisco admiten el monitoreo de energía. Utilice el comando show controllers <interface> para ver los niveles actuales.

12404#show diag sum

SLOT 1  (RP/LC 1 ): 1 Port ISE Packet Over SONET OC-48c/STM-16 Single

Mode/SR SC connector

12404#show controller pos 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 03, C2 = FF

Remote aps status (none); Reflected local aps status (none)

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : UNSTABLE

Remote hostname :

Remote interface:

Remote IP addr  :

Remote Rx(K1/K2):   /    Tx(K1/K2):   /

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

Optical Power Monitoring

Laser Bias = 2.8 mA

Receive Power = -32.04 dBm (+/- 2 dBm)

El beneficio del monitoreo de alimentación integrado es que se puede ver el nivel óptico real detectado por la tarjeta, en lugar de sólo el valor medido antes de conectar la fibra a la tarjeta de línea. En raras circunstancias, una interfaz de recepción defectuosa puede llevar a valores diferentes en la tarjeta que en el cable y, a su vez, a altas tasas de error.

Para todas las demás tarjetas, asegúrese de que el receptor está limpio. Asegúrese de utilizar el mismo cable derivador con el probador y con la tarjeta.

Nota: Con el tiempo, la potencia del remitente (o del último repetidor) y la sensibilidad del receptor pueden fluctuar y quedar fuera del alcance. Además, la manipulación frecuente de la conexión puede incrementar las posibilidades de una señal degradada.

Determinar el presupuesto de energía

Estas publicaciones contienen información sobre la determinación de la atenuación y el presupuesto de energía (PB).

- T1E1.2/92-020R2 ANSI, el borrador del Estándar Nacional Americano de Telecomunicaciones titulado Cliente ISDN de banda ancha

- Interfaces de instalación: Especificación de capa física

- Análisis del margen de energía, notas técnicas de AT&T, TN89-004LWP, mayo de 1988

Información Relacionada

- Página de soporte de productos ópticos

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems