Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

El byte J1

Configuración del byte J1

Opciones adicionales

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar el byte J1 de SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) en las tarjetas de línea Packet over SONET/SDH (POS). Este documento también explica cómo borrar las alarmas HO Path Trace Identifier Mismatch (HP-TIM).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

El byte J1

El estándar Bellcore GR-253 define las redes ópticas sincrónicas (SONET). SONET utiliza una arquitectura por capas de tara de ruta (POH), tara de línea (LOH) y tara de sección (SOH). La columna POH incluye el byte J1, también conocido como Path Trace Buffer (PTB).

El estándar G.707 de la ITU-T define la Jerarquía digital sincrónica (SDH), que se implementa más ampliamente en Europa. G.707 define el byte J1 como el primer byte del contenedor virtual. El puntero AU-n asociado (n = 3, 4) o TU-3 indica la ubicación de este byte. Así es como el estándar define el uso de este byte:

"Este byte se utiliza para transmitir repetidamente un identificador de punto de acceso de trayecto de modo que un terminal receptor de trayecto pueda verificar su conexión continua con el transmisor deseado. Se define una trama de 16 bytes para la transmisión de un identificador de punto de acceso. Esta trama de 16 bytes es idéntica a la trama de 16 bytes definida en 9.2.2.2 para la descripción del byte J0. En las fronteras internacionales, o en los límites entre las redes de diferentes operadores, se utilizará el formato definido en la cláusula 3/G.831, a menos que los operadores que presten el transporte acuerden otra cosa. Dentro de una red nacional o dentro del dominio de un solo operador, este identificador de punto de acceso a la ruta puede utilizar una trama de 64 bytes."

La figura 1 ilustra la posición del byte J1 en la estructura SDH:

Figura 1: Posición del byte J1 en la estructura SDH

Configuración del byte J1

Puede configurar estos valores para el byte J1:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

where:

- Expected = la cadena esperada de la línea. Cualquier discrepancia genera una alarma HP-TIM.

- Length = longitud de la cadena. Puede ser 16 bytes (SDH) o 64 bytes (SONET).

- Transmitir = valor de cadena que se transmite a la línea.

Este es un ejemplo con dos tarjetas POS que están conectadas directamente con una fibra oscura. Este ejemplo utiliza la configuración SDH:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

En este ejemplo, la cadena entrante que se espera de la línea es wait123456789, y usted transmite la cadena transmit1234567.

Ejecute este comando para ver qué viene de la línea:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Aquí se muestra el resultado:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Como alternativa, ejecute este comando para capturar la última línea:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Como puede ver, la alarma HP-TIM está presente en la salida, porque la cadena esperada no coincide con la cadena recibida de la estación del extremo lejano. Para borrar la alarma, ejecute estos comandos:

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Aquí está el resultado de estos comandos:

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Opciones adicionales

Otra opción para borrar esta alarma es desactivar el byte J1. Cuando lo hace, la placa ya no lee la información del byte J1. Como resultado, la alarma HP-TIM nunca se produce.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems