Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Conmutación de protección automática

APS y comandos relacionados

Modos de Switching

Modo bidireccional (Recomendado)

Modo unidireccional

Escenarios básicos

Funcionamiento de la interfaz con fallas de fibra ADM

Falla en la fibra de ADM a la interfaz de trabajo (Modo bidireccional)

Fallas entre ADM y la fibra de interfaz en funcionamiento (modo unidireccional)

Fallaron las fibras Tx y Rx entre la interfaz en funcionamiento y los links ADM

Bytes K1/K2

Configuración de APS

Supervisión y mantenimiento de APS

Resolución de problemas de APS

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la característica de Automatic Protection Switching (APS) y facilita un ejemplo de cómo configurar APS para la redundancia de Packet Over SONET (POS).

Este documento le permite comprender cómo funciona APS y le ayuda a configurar y mantener APS en los routers Cisco. La topología de red en la figura 1 es la base de este documento:

Figura 1: Topología de red

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Tecnologías de red óptica sincrónica (SONET) y POS.

- Aspectos básicos de la configuración del router de Cisco.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 12.0(10)S del software del IOS® de Cisco.

- Plataformas de hardware de la serie Cisco 12000.

El soporte para la función APS está disponible en las plataformas de hardware de las series 7500 y 12000 de Cisco, y en la versión 12.2(5) y posteriores del software del IOS de Cisco.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Conmutación de protección automática

La función APS otorga redundancia y permite la conmutación de los circuitos POS en caso de que se produzca una falla en el circuito. La implementación de APS le permite configurar un par de líneas SONET para la redundancia de línea. Cuando la interfaz Working (W) falla, la interfaz Protect (P) asume rápidamente la carga de tráfico. En caso de corte de fibra, la línea activa se conmuta automáticamente a la línea en espera dentro de 60 milisegundos (inicio de 10 milisegundos y conmutación de 50 milisegundos). SONET APS realiza los switchovers en la Capa 1 (L1). Por lo tanto, el switchover es significativamente más rápido que en la Capa 2 (L2) o Capa 3 (L3).

El mecanismo de protección que esta función utiliza tiene una arquitectura 1+1, como se describe en la publicación de Bellcore TR-TSY-000253, SONET Transport Systems, Common Generic Criteria, Sección 5.3. SONET APS cumple con GR-253 e ITU-T G.783. Por lo tanto, SONET APS permite que los routers de Cisco se integren sin problemas con los multiplexores de inserción y extracción (ADM) SONET. Esta función permite la configuración de switching bidireccional o unidireccional, pero el switching bidireccional no reversible es el valor predeterminado.

En la arquitectura APS 1+1, cada par de línea redundante consta de una interfaz W y una interfaz P. Las interfaces W y P están conectadas a un ADM SONET, que envía la misma carga de señal a las interfaces W y P. Los circuitos W y P pueden terminar en dos puertos del mismo adaptador, tarjeta de línea o en dos routers diferentes. Cuando se produce una condición de fallo de señal (SF) o una condición de desfase de señal (SD), el hardware cambia de la línea W a la línea P. Hay una opción reversible. Cuando se detecta una condición SF, el hardware vuelve a la línea W automáticamente después de la reparación de la línea W, y transcurre un período configurado. El protocolo de grupo de protección en banda (PGP) logra la coordinación entre la línea W y la línea P. En la opción no reversible, si se produce una condición SF, el hardware cambia a la línea P y no vuelve automáticamente a la línea W.

En el circuito P, los bytes K1/K2 del exceso de línea (LOH) de la trama SONET indican el estado actual de la conexión APS, y transmiten las solicitudes de acción. Los dos extremos de la conexión utilizan este canal de señalización para mantener la sincronización. Los circuitos W y P mismos, dentro del router o routers en los que terminan, se sincronizan a través de un canal de comunicación independiente (mediante PGP APS), aislados de los circuitos W y P. Este canal independiente puede ser una conexión SONET diferente, Ethernet o una conexión de ancho de banda inferior. En un router configurado para APS, la configuración para la interfaz P incluye la dirección IP del router (normalmente y recomendada como la dirección de loopback) que tiene la interfaz W.

El PGP APS, que se ejecuta sobre el protocolo de datagramas de usuario (UDP), proporciona comunicación entre el proceso que controla la interfaz W y el proceso que controla la interfaz P. El proceso que controla el circuito P utiliza este protocolo para dirigir el proceso que contiene el circuito W, sobre si activar o desactivar el circuito W, en caso de degradación, pérdida de señal de canal o intervención manual. Si los dos procesos pierden la comunicación entre sí, el router W asume el control total del circuito W como si no existiera ningún circuito P.

APS y comandos relacionados

Estos son los desencadenadores de APS categorizados jerárquicamente (de prioridad más baja a prioridad más alta):

- Solicitud de switching manual.

- Condición SD (Velocidad de error de bits (BER) que supera el umbral SD).

- Condición SF (Pérdida de trama (LOF), Pérdida de señal (LOS), Línea de señal de indicación de alarma (AIS-L) y una línea BER que excede de 10-3/o que el usuario puede aprovisionar).

- Solicitud de conmutación forzada.

Estas son las opciones de IOS para configurar APS:

GSR(config-if)# aps ?

authentication  Authentication string

force           Force channel

group           Group association

lockout         Lockout protection channel

manual          Manually switch channel

protect         Protect specified circuit

reflector       Configure for reflector mode APS

revert          Specify revert operation and interval

signaling      Specify SONET/SDH K1K2 signaling

timers          APS timers

unidirectional  Configure for unidirectional mode

working         Working channel number

Además de los nuevos comandos IOS para la función APS, los comandos de configuración de la interfaz POS POS threshold y POS report se han agregado para soportar la configuración de los umbrales BER y la generación de informes de las alarmas SONET. Éste es un ejemplo de salida:

GSR(config-if)# POS threshold ?

b1-tca  B1 BER threshold crossing alarm

b2-tca  B2 BER threshold crossing alarm

b3-tca  B3 BER threshold crossing alarm

sd-ber  set Signal Degrade BER threshold

sf-ber  set Signal Fail BER threshold

GSR(config-if)# POS report ?

all     all Alarms/Signals

b1-tca  B1 BER threshold crossing alarm

b2-tca  B2 BER threshold crossing alarm

b3-tca  B3 BER threshold crossing alarm

lais    Line Alarm Indication Signal

lrdi    Line Remote Defect Indication

pais    Path Alarm Indication Signal

plop    Path Loss of Pointer

prdi    Path Remote Defect Indication

rdool   Receive Data Out Of Lock

sd-ber  LBIP BER in excess of SD threshold

sf-ber  LBIP BER in excess of SF threshold

slof    Section Loss of Frame

slos    Section Loss of Signal

Modos de Switching

En modo bidireccional, los canales de transmisión (Tx) y recepción (Rx) están conmutados como un par. En el modo unidireccional, los canales Tx y Rx se conmutan independientemente. Por ejemplo, en el modo bidireccional, si el canal Rx en la interfaz W tiene una pérdida de señal de canal, se conmutan los canales Rx y Tx.

Modo bidireccional (Recomendado)

El router W reconoce la falla y notifica al router P (a través de PGP de interconexión local). El router P indica al router W que anule la selección de la interfaz W (a través de PGP de interconexión local). El router P solicita al ADM que conmute Tx y Rx a P (a través de los bytes K1/K2 en la interfaz P que van al ADM). El router P selecciona la interfaz P y el ADM cumple con la solicitud del switch e indica cumplimiento (a través de bytes K1/K2 en ADM a la fibra de interfaz P).

Modo unidireccional

Cuando hay una alarma LOS/LOF (falla) en el W Rx, el router W reconoce la falla y notifica al router P (a través de PGP de interconexión local). El router P indica al router W que anule la selección de la interfaz W (a través de PGP de interconexión local). El router W afirma una Señal de indicación de alarma de línea (LAIS) durante el tiempo en que la interfaz W no sea seleccionada para forzar al ADM a cambiar el Rx a la interfaz P. El router P solicita al ADM que cambie a la interfaz P (a través de los bytes K1/K2 en la interfaz P a la fibra ADM). El router P selecciona la interfaz P y la ADM cumple con la petición del switch.

En el modo unidireccional, el router coacciona al ADM al switch. Para hacerlo, el router afirma LAIS (persistentemente, si está en W; momentáneamente, si se establece en P). Por lo tanto, lo unidireccional que ven es bastante real, en el sentido de que el modo unidireccional cumple con GR-253. Sin embargo, lo que también hace el unidireccional es forzar un segundo switch unidireccional, lo que hace que el switch parezca bidireccional. Este es el resultado de las restricciones que están insertadas a pleno en los mecanismos de ruteo (IP), los que en cada nivel asumen que el tráfico debe tener Rx y Tx en la misma interfaz. En resumen, el router cumple con los protocolos unidireccionales en GR-253, pero fuerza el switching a un modelo que soporte IP. Por lo tanto, el router no soporta Tx y Rx en diferentes pares de fibra.

Nota: Una desviación importante de la serie Cisco 12000 respecto a GR-253 es que la serie Cisco 12000 no transmite en puente a W y P, sino que mantiene una interfaz activa a la vez.

Escenarios básicos

Funcionamiento de la interfaz con fallas de fibra ADM

El ADM ve la falla de fibra y envía la SOLICITUD del SWITCH SF al router P (a través de bytes K1/ K2 en la fibra de la interfaz P), y solicita un switch a la interfaz P. El router P indica al router W que anule la selección (desactivación) de la interfaz W (a través de la interconexión local). El router P selecciona (activa) la interfaz P. El router P informa al ADM del cumplimiento con la solicitud del switch (a través de los bytes K1/ K2 en la fibra ADM de la interfaz P).

Falla en la fibra de ADM a la interfaz de trabajo (Modo bidireccional)

El router W reconoce la falla y notifica al router P (a través de la interconexión local). El router P indica al router W que anule la selección de la interfaz W (a través de la interconexión local). El router P solicita a ADM que conmute Tx y Rx a P (a través de bytes K1/K2 en la interfaz P a la fibra ADM). El router P selecciona la interfaz P y ADM cumple con las solicitudes del switch y envía el cumplimiento de las señales (a través de los bytes K1/K2 en ADM a la fibra de interfaz P).

Fallas entre ADM y la fibra de interfaz en funcionamiento (modo unidireccional)

El router W reconoce la falla y notifica al router P (a través de la interconexión local). El router P indica al router W que anule la selección de la interfaz W (a través de la interconexión local). El router W afirma un LAIS por 100 ms para obligar al ADM a conmutar el Rx a la interfaz P. El router P solicita al ADM que cambie a la interfaz P (a través de los bytes K1/K2 en la interfaz P a la fibra ADM). El router P selecciona la interfaz P y la ADM cumple con la petición del switch.

Fallaron las fibras Tx y Rx entre la interfaz en funcionamiento y los links ADM

Ambas secuencias comienzan. No importa si el router P inicia primero el switch a P o si el ADM inicia el switch, porque el resultado es el mismo.

Los routers de Cisco equipados con POS actúan como equipo terminal (TE) para segmentos de ruta, línea y ruta de la sección SONET/Jerarquía digital sincrónica (SDH) de un enlace, y pueden detectar y notificar estos errores y alarmas SONET/SDH:

- Sección: LOS, LOF, y Alarma de traspaso del umbral (TCA) (B1)

- Línea: AIS (línea y trayecto), indicación remota de defecto (RDI) (línea y trayecto), indicación remota de error (REI), TCA (B2).

- Ruta: AIS, RDI, REI, (B3), Nuevos eventos de puntero (NEWPTR), POSitive Stuffing Event (PSE, Evento de relleno positivo), Negative Stuffing Event (NSE, Evento de relleno negativo)

Otros datos notificados incluyen:

- SF-ber

- SD-ber

- C2: etiqueta de señal (construcción de carga útil)

- J1: byte de identificación de trayecto

B1, B2 y B3 están categorizados como parámetros de control de rendimiento mientras que otros como LOS, LOF y LAIS se ubican en la categoría de alarmas. El monitoreo del rendimiento se relaciona con alertas anticipadas, en tanto las alarmas indican fallas. El estado K1/K2 byte se informa también para SONET APS o Multiservice Switching Path (MSP).de SDH.

Bytes K1/K2

Cuando habla de APS, primero debe entender cómo SONET utiliza bytes K1/K2 en el LOH.

Cada señal de transporte sincrónica-1 (STS-1) consta de 810 bytes, que incluyen 27 bytes para la sobrecarga de transporte (TOH) y 783 bytes para el sobre de carga útil sincrónico (SPE). La tabla 1 ilustra el formato de una trama STS-1 y las 9 filas por 90 columnas.

Tabla 1: Formato de una Trama STS-1

Tara de trayecto

Tara de sección

Trama A1

Trama A2

Trama A3

Seguimiento J1

B1-BIP-8

Circuito de transferencia E1

Usuario E1

B3-BIP-8

Com de datos D1

Com de datos D2

Com de datos D3

Etiqueta de señal C2

Tara de línea

Puntero H1

Puntero H2

Acción Puntero H3

Estado de la Ruta G1

B2-BIP-8

K1

K2

Canal del usuario F2

Com de datos D4

Com de datos D5

Com de datos D6

Indicador H4

Com de datos D7

Com de datos D8

Com de datos D9

Crecimiento Z3

Com de datos D10

Com de datos D11

Com de datos D12

Crecimiento Z4

S1/Z1 Sync Status/Growth

Crecimiento M0 o M1/Z2 REI-L

Circuito de transferencia E2

Conexión en tandem Z5

Los bytes K1/K2 forman un campo de 16 bits. La tabla 2 enumera el uso de cada bit.

Tabla 2 - Descripciones de bits K1

Bits (hex)

Descripción

K1 Bits 12345678

Bits 5 a 8

nnnn

Número de canal asociado con el código de comando.

Bits 1 a 4

1111 (0xF)

Solicitud de bloqueo de protección.

1110 (0xE)

Solicitud de conmutación forzada.

1101 (0xD)

SF: pedido de prioridad alta.

1100 (0xC)

SF - petición de prioridad baja.

1011 (0xB)

SD - solicitud de prioridad alta.

1010 (0xA)

SD: solicitud de baja prioridad.

1001 (0x9)

No usado

1000 (0x8)

Solicitud de switching manual.

0111 (0x7)

No usado

0110 (0x6)

Espere para restaurar la solicitud.

0101 (0x5)

No usado

0100 (0x4)

Realice la solicitud.

0011 (0x3)

No usado

0010 (0x2)

Solicitud inversa.

0001 (0x1)

No revertir la petición.

0000 (0x0)

Ninguna petición.

Nota: El Bit 1 es el bit de orden bajo.

Tabla 3 - Descripciones de bits K2

Bits

Descripción

K2 Bits 12345678

Bits 1 a 4

nnnn

Número de canal asociado con el código de comando.

Bit 5

1

Arquitectura uno a n (1:n).

0

Arquitectura uno más uno (1+1).

Bits 6 a 8

111

AIS de línea.

110

Línea RDI.

101

Modo de operación bidireccional.

100

Modo de operación unidireccional.

Otro

Reservado.

Nota: En K2 (12345678):

- K2[1-4] - Número de canal puenteado actualmente.

- K2[5]: Arquitectura (siempre 0 para 1+1).

- K2[6-8] - Modo de funcionamiento aprovisionado (4 = unidir; 5 = bidir).

- K2[6-8] - También lleva el código de alarma 6=LRDI y 7=LAIS.

Nota: En SDH, K2[6-8] sólo lleva los códigos de alarma. No se envía el modo operativo.

Nota: Por ejemplo, ¿cuáles son los valores para K1 y K2 correspondiente en la W si el router recibe un SF? ¿En el lado de P?

Nota: Respuesta: Sólo el P transmite y lee K1/K2, nunca el W. En el modo bidireccional, si el W recibe un SF y ninguna solicitud superior lo invalida, el código de P a ADM es:

K1= 0xC1 (switch request, SF on 1=working, low priority)

K2 = 0x05 (protect bridged [working bridge is incomplete];bidirectional)

Nota: Después de que el ADM responda:

K1 = 0x21 (Reverse request, channel 1)

K2 = 0x15 (Working bridged; bidirectional)

Nota: El txk1k2 del router de protección será:

K1=0xC1 (switch request, SF on 1=working, low priority)

K2 = 0x15 (working bridged; bidirectional)

Nota: En este punto, el switch está completo.

Configuración de APS

La figura 2 muestra una configuración básica APS 1+1 de un GSR a un ADM (ONS 15454) en modo bidireccional, no reversible (valor predeterminado en la serie Cisco 12000). APS se conmuta linealmente y se realiza en el nivel de línea (entre la serie Cisco 12000 y ADM frente a la ruta o de extremo a extremo).

Nota: Este ejemplo no tiene un canal independiente para PGP porque las interfaces W y P están en el mismo router.

Figura 2: Configuración básica de APS 1+1

gsrA# show running-config

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface POS1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

crc 16

aps group 10

aps working 1

!

interface POS1/1

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no keepalive

crc 16

aps group 10

aps revert 1

aps protect 1 100.1.1.1

!

router ospf 100

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 100.1.1.0 0.0.0.255 area 0

gsrB#show running-config

!

interface Loopback0

ip address 200.1.1.1 255.255.255.0

!

interface POS3/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

crc 16

aps group 10

aps working 1

!

interface POS3/1

ip address 10.1.1.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no keepalive

crc 16

aps group 10

aps revert 1

aps protect 1 200.1.1.1

!

router ospf 100

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0

!

Supervisión y mantenimiento de APS

Para proporcionar información sobre los procesos del sistema, el software IOS incluye una lista extensa de comandos EXEC que comienzan con la palabra show. Cuando ejecuta estos comandos show, aparecen tablas detalladas de información del sistema. A continuación se muestra una lista de algunos de los comandos show comunes para la función APS, junto con salidas de ejemplo:

- show aps

- show controllers pos

- show interface POS

!

gsrA# show aps

POS1/1 APS Group 10: protect channel 0 (inactive)

bidirectional, revertive (1 min)

SONET framing; SONET APS signaling by default

Received K1K2: 0x20 0x05

Reverse Request (protect)

Transmitted K1K2: 0xE0 0x05

Forced Switch (protect)

Working channel 1 at 100.1.1.1 (Enabled)

Pending local request(s):

0x0E (No Request, channel(s) 0 1)

Remote APS configuration: working

POS1/0 APS Group 10: working channel 1 (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

SONET framing; SONET APS signaling by default

Protect at 100.1.1.1

Remote APS configuration: working

gsrA# show controllers POS 1/0

POS1/0

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Ensure that the working channel is active.

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : 12012

Remote interface: POS3/0

Remote IP addr  : 10.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrA# show controllers POS 1/1

POS1/1

SECTION

LOF = 0          LOS    = 0                            BIP(B1) = 0

LINE

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B2) = 0

PATH

AIS = 0          RDI    = 0          FEBE = 0          BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR = 0          PSE  = 0          NSE     = 0

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

COAPS = 0          PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 20/05 Tx(K1/K2): E0/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 0

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : 12012

Remote interface: POS3/0

Remote IP addr  : 10.1.1.2

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrA# show interface p1/0

POS1/0 is up, line protocol is up  (APS working - active)

!--- Verify whether the working channel is active.

gsrA# show interface p1/1

POS1/1 is up, line protocol is down  (APS protect - inactive)

!

gsrB# show aps

POS3/1 APS Group 10: protect channel 0 (inactive)

bidirectional, revertive (1 min)

SONET framing; SONET APS signaling by default

Received K1K2: 0x00 0x05

No Request (Null)

Transmitted K1K2: 0x00 0x05

No Request (Null)

Working channel 1 at 200.1.1.1 (Enabled)

Remote APS configuration: working

POS3/0 APS Group 10: working channel 1 (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

SONET framing; SONET APS signaling by default

Protect at 200.1.1.1

Remote APS configuration: working

!

gsrB# show controllers p 3/0

POS3/0

SECTION

LOF = 11         LOS    = 11                           BIP(B1) =

46701837

LINE

AIS = 10         RDI    = 11         FEBE = 1873       BIP(B2) = 8662

PATH

AIS = 14         RDI    = 27         FEBE = 460909     BIP(B3) =

516875

LOP = 0          NEWPTR = 11637      PSE  = 2          NSE     = 16818

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

working (active)

!--- Verify whether the working channel is active.

COAPS = 103        PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/00  S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 11

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : hswan-gsr12008-2b

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 10.1.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrB# show controllers p 3/1

POS3/1

SECTION

LOF = 10         LOS    = 10                           BIP(B1) =

250005115

LINE

AIS = 11         RDI    = 8          FEBE = 517        BIP(B2) = 5016

PATH

AIS = 14         RDI    = 25         FEBE = 3663       BIP(B3) = 7164

LOP = 0          NEWPTR = 184        PSE  = 1          NSE     = 247

Active Defects: None

Active Alarms:  None

Alarm reporting enabled for: SF SLOS SLOF B1-TCA B2-TCA PLOP B3-TCA

Framing: SONET

APS

protect (inactive)

COAPS = 538        PSBF = 0

State: PSBF_state = False

ais_shut = FALSE

Rx(K1/K2): 00/05 Tx(K1/K2): 00/05

Signalling protocol: SONET APS by default

S1S0 = 00, C2 = CF

Remote aps status working; Reflected local aps status working

CLOCK RECOVERY

RDOOL = 10

State: RDOOL_state = False

PATH TRACE BUFFER : STABLE

Remote hostname : hswan-gsr12008-2b

Remote interface: POS1/0

Remote IP addr  : 10.1.1.1

Remote Rx(K1/K2): 00/00  Tx(K1/K2): 00/00

BER thresholds:  SF = 10e-3  SD = 10e-6

TCA thresholds:  B1 = 10e-6  B2 = 10e-6  B3 = 10e-6

!

gsrB#show interface p3/0

POS3/0 is up, line protocol is up  (APS working - active)

!--- Verify whether the working channel is active.

gsrB#show interface p3/1

POS3/1 is up, line protocol is down  (APS protect - inactive)

!

Resolución de problemas de APS

Para resolver problemas con APS, recopile el resultado de estos comandos show y debug:

- show ver

- ‘show run’

- show ip int b

- show contr POS

- debug aps

- show aps

Realice las acciones necesarias para volver a crear el problema. Ejecute estos comandos para recopilar el resultado final y desactivar el comando debug:

- show aps

- no debug aps

Nota: En condiciones normales, el comando debug aps no produce resultados. Cuando ocurre una condición anormal, este comando informa la condición.

Nota: Si las fibras W y P se encuentran en routers diferentes (como suelen ser), debe recopilar las salidas de comando en ambos routers.

Información Relacionada

- Páginas de soporte de tecnología óptica

- Notas de instalación y configuración de la tarjeta de línea de Paquete sobre SONET (POS)

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems