Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración del Timing en el Nivel de Nodo

Temporización general

Instalaciones BITS

Listas de referencia

Configuración del Timing en el Nivel Óptico de la Tarjeta de E/S

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo se puede aprovisionar la temporización en ONS 15454 a través de Cisco Transport Controller (CTC). CTC proporciona dos métodos para aprovisionar la temporización y modificar la configuración:

- En el nivel de nodo, puede configurar la temporización desde la pestaña Provisioning/Timing. Aquí, puede proporcionar diferentes modos de sincronización y referencias para todo el nodo.

- En cada puerto óptico, puede cambiar la configuración predeterminada de Mensaje de estado síncrono (SSM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco ONS 15454

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Configuración del Timing en el Nivel de Nodo

El nivel del nodo consta de tres secciones de configuración:

- Temporización general

- Instalaciones de suministro de temporización integrado de edificios (BITS)

- Listas de referencia

Temporización general

La sección Temporización general define:

- El modo de temporización para el NE.

- El conjunto de mensajes SSM.

- La calidad de RES.

- Si se utiliza la temporización reversible.

Algunas opciones de otras secciones dependen del modo de temporización que seleccione en esta sección. La figura 1 muestra los parámetros predeterminados.

Figura 1: Temporización general de la provisión

La tarjeta de control de tiempo (TCC) siempre actúa como un dispositivo compatible con SSM Generation 2 (Gen2) para el SSM entrante independientemente de la configuración aquí. Mediante el aprovisionamiento, TCC puede traducir mensajes de generación 2 a mensajes de generación 1 (generación 1). TCC o los resultados utilizan los mensajes traducidos. Por ejemplo, supongamos que el conjunto de mensajes SSM se aprovisiona para ser Gen1 y aparece un mensaje Gen2. TCC muestra el mensaje Gen2 para la interfaz entrante en la pestaña Condiciones. Sin embargo, TCC traduce el mensaje en un mensaje equivalente de la generación 1 para NE-SYNC y salidas. Durante la traducción de la generación 2 a la generación 1, TCC siempre utiliza un mensaje de menor calidad más cercano para un mensaje de mayor calidad. Por ejemplo, TCC traduce ST3E (nivel de calidad 5) a ST3 (nivel de calidad 4).

Temporización reversible significa que el TCC vuelve a la referencia de prioridad más alta con el mejor nivel de calidad SSM. La temporización no reversible significa que el TCC elige la mejor referencia de calidad disponible, y no cambia con respecto a la prioridad. Puede definir Prioridad en la sección Listas de referencias.

Instalaciones BITS

Utilice la sección Instalaciones BITS para aprovisionar dos puertos BITS In y dos BITS Out. Para habilitar un puerto BITS, cambie el estado de OOS (fuera de servicio) a IS (en servicio). La figura 2 muestra los parámetros predeterminados.

Figura 2: Aprovisionamiento de instalaciones BITS para SONET

Cisco recomienda dos dispositivos de temporización externos para la redundancia. La señal BITS entrante es una DS-1 de 1,544 MHz (para sistemas SONET) formateada como supertrama (SF) o supertrama extendida (ESF). SSM requiere ESF. La codificación y el entramado BITS son aplicables tanto a los puertos de entrada como de salida en las versiones anteriores a la versión 5.0.

Para los sistemas SDH, las instalaciones BITS pueden ser E1, 2,048 MHz o 64 kHz. Debe proporcionar la codificación y el entramado adecuados para que coincidan con el origen.

Asegúrese de que BITS In source sea Primary Reference Source (PRS) o Primary Reference Clock (PRC). Además, asegúrese de que una fuente de sincronización metálica, por ejemplo, un reloj del sistema de posicionamiento global (GPS) o un reloj T1 de temporización, proporcione directamente el BITS In source. Cisco no recomienda una T1 de datos regular porque no se puede garantizar la densidad 1s. Una temporización T1 es un T1 con todos los 1s.

Cuando marca la casilla de verificación Enabled para Sync. Mensajería, TCC espera recibir SSM de BITS en los puertos. Aquí, el origen BITS proporciona SSM. Si un origen BITS no proporciona la capacidad SSM, no marque la casilla de verificación Enabled. Cuando no habilita SSM, aparece un mensaje Sync Traceability Unknown (STU) para BITS In cuando la señal del reloj está dentro de los límites. De lo contrario, aparece el mensaje No usar (DUS). En la versión 5.0 y posteriores, la opción Admin SSM está disponible cuando el origen del reloj no soporta SSM. En lugar de la STU predeterminada, puede establecer otros mensajes, por ejemplo, PRS.

Cuando no habilita BITS en SSM, la opción Umbral AIS está disponible para avisar a los dispositivos externos que han pasado el tiempo desde BITS Out por fallas de temporización. Cuando la calidad del reloj de línea está por debajo del umbral seleccionado, AIS se envía en BITS Out. El umbral predeterminado es SMC (S1 = 1100) para DS1 y G812L (S1 = 1000) para 2 MHz. Cisco recomienda la fuente de temporización del equipo síncrono (SETS) para que cualquier señal con una calidad superior o igual a SETS no produzca una ausencia de señal. AIS no se enmarca en todas las señales 1s para DS1 y no hay señal para 2 MHz.

BITS Out SSM deriva del SSM de la línea activa, y siempre envía SSM si el recurso soporta SSM. Si los valores SSM de las líneas son DUS, BITS Out envía DUS. Si desactiva SSM para la línea activa (en el nivel de puerto), BITS Out envía STU.

Listas de referencia

La sección Listas de referencia permite configurar las referencias de temporización y el origen de BITS Out. Puede configurar la prioridad de cada referencia. La prioridad puede oscilar entre Ref-1, también denominada Referencia principal, con la prioridad más alta, hasta Ref-3 o Tercera referencia, con la prioridad más baja (véase la figura 3).

Figura 3: Listas de referencia de aprovisionamiento

Esta tabla indica que las opciones disponibles en las referencias dependen del modo de sincronización seleccionado anteriormente:

Modo de temporización

Opciones de referencia

Externo

BITS1, BITS2, reloj interno

Línea

Cualquier puerto o puertos de E/S sincrónicos, reloj interno

Mixto

BITS1, BITS2, cualquier puerto o puertos de E/S sincrónicos, reloj interno

Nota: Cuando se proporciona protección 1+1 entre dos puertos ópticos, sólo se puede aprovisionar el puerto en funcionamiento como referencia de temporización. El puerto de protección se selecciona automáticamente durante un switch.

Cuando se selecciona un puerto para la temporización, se marca EnableSyncMsg en ese puerto de E/S (consulte la sección Configuración de la temporización en el nivel de tarjeta de E/S óptica). Tenga en cuenta también que para eliminar una tarjeta del chasis, no puede aprovisionar los puertos de esa tarjeta como referencia.

Para las referencias BITS Out, seleccione los puertos de E/S sincrónicos como el origen. Las opciones para BITS Out son puertos de E/S, NE Reference o None.

Utilice la ficha Mantenimiento/Temporización para supervisar el estado y las condiciones de las referencias. La figura 4 muestra un ejemplo de salida.

Figura 4: Informe de estado de referencia

El informe muestra el modo de temporización de línea en la parte superior. La sección de reloj NE indica que el estado del reloj actual es Holdover. La sección de referencia contiene una X en la columna Seleccionado para indicar la referencia NE actual. La columna Condición muestra la calidad de referencia actual como OKAY. Si la calidad de referencia no es CORRECTA, esta columna muestra OOB (Out of Bounds). La columna SSM muestra el estado de procesamiento de SSM y la columna Calidad de SSM indica el tipo de mensaje. El reloj interno no procesa el SSM entrante. Por lo tanto, la columna SSM muestra el valor 'disabled'.

También puede realizar la conmutación de referencia manual en la pestaña Mantenimiento/Timing. Los comandos de solicitud de protección iniciados por el usuario pueden tener dos tipos:

- Conmutador forzado: una solicitud de switch forzado contra la referencia activa cambia a una referencia válida, incluso si la nueva referencia tiene un valor de SSM peor.

- Switch manual: una solicitud de switch manual contra la referencia activa (o seleccionada) hace que un switch de referencia se convierta en referencia en espera. Sin embargo, el switch ocurre solamente si la referencia en espera es saludable y tiene el mismo nivel de calidad que la referencia activa.

Configuración del Timing en el Nivel Óptico de la Tarjeta de E/S

Cada tarjeta de E/S óptica tiene cuatro ajustes relevantes para la sincronización para cada puerto (consulte la Figura 5):

- ProporcionaSync: La casilla de verificación ProporcionaSync se marca automáticamente si configura ese puerto como una de las referencias cronometradas de línea. Si es así, no puede desmarcar esta opción en la ventana Port Provisioning (sólo visualización).

- EnableSyncMsg: La casilla de verificación EnableSyncMsg está activada de forma predeterminada. Puede desmarcar esta opción para desactivar SSM. El SSM entrante se procesa de forma predeterminada. Esta configuración no afecta al SSM saliente (siempre habilitado).

- Enviar NoUtilizar: La casilla de verificación Send DoNotUse no está activada de forma predeterminada. Puede marcar esta opción para enviar siempre DUS.

- Estado: La columna Estado indica si un puerto es IS u OOS. Si un puerto es OOS, el puerto no se utiliza para la referencia de temporización de línea.

Figura 5: temporización del nivel de puerto de aprovisionamiento

Si desmarca EnableSyncMsg, se produce una condición SSM-OFF para el puerto. Puede observar el cambio en la pestaña Mantenimiento/Temporización. La condición SSM-STU se produce si la referencia es buena. DUS se produce si la referencia falla. Cuando inhabilita el SSM, pueden producirse loops de sincronización. Si el puerto remoto va a enviar DUS, el puerto receptor continúa considerando el puerto remoto como una referencia potencial cuando inhabilita SSM. Cisco recomienda encarecidamente que mantenga el parámetro predeterminado (SSM habilitado), a menos que haya razones específicas que requieran que SSM se inhabilite.

Si dos puertos ópticos se encuentran en un grupo de protección 1+1, sólo puede cambiar la configuración de temporización de nivel de tarjeta en el puerto en funcionamiento. El puerto de protección refleja automáticamente cualquier cambio que realice en el puerto en funcionamiento.

Siempre que se selecciona un puerto como referencia de temporización activa para un nodo, la referencia siempre se devuelve automáticamente al nodo ascendente. Esto es parte del mecanismo SSM y no requiere configuración.

Un nodo descendente puede informar de DUS cuando Send DoNotUse está habilitado en el puerto de envío de un nodo ascendente y EnableSyncMsg está habilitado en el puerto de recepción. Si habilita Send DoNotUse, el puerto nunca se utiliza como origen de sincronización para el nodo de flujo descendente. Por lo tanto, no habilite Send DoNotUse, a menos que utilice una configuración de laboratorio o alguna configuración especial en la que deba cruzar los límites de la red. Por ejemplo, Cisco recomienda que transmita DUS entre dos operadores y de los clientes a los operadores.

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems